目录

简介

本文档介绍如果Catalyst 9800与数据平面相关，为何会出现CPU使用率较高的问题。

使用的组件

- 9800-CL或9800-L

背景信息

与9800-40和9800-80不同，9800-CL和9800-L没有硬件数据平面转发芯片。因此，数据平面由软件进程（在CPU上运行）模拟。

此软件模拟数据平面的一个特殊之处在于，数据平面进程几乎总是使用100%的CPU核心，因为它唯一的工作是持续轮询网络接口以查看数据包是否已到达，即使几乎没有网络流量时也是如此。

症状

Catalyst 9800有时会在给定CPU核心上显示较高的CPU使用率。确定它是否真的是高CPU软件问题或您可以忽略的数据平面症状非常重要。

9800 Web UI主页有一个CPU趋势构件，可显示每个CPU核心的利用率。该构件还向您展示CPU核心的专用功能。

在本示例中，您可以看到部署了9800-CL中型OVA（非高吞吐量），它具有4个控制平面核心和2个数据平面核心。

在这种情况下，如果核心4和5显示高利用率，您可以忽略它。

9800 Web UI上的CPU利用率构件

在CLI中，命令show platform software cpu alloc显示分配给每个CPU核心的角色（如前面的Web UI构件所示）。

命令show process cpu platform sorted显示每个核心和排名靠前的进程的CPU利用率。

ucode_pkt_PPE0进程是模拟数据平面的软件进程，因此可以从导致CPU使用率的进程列表中忽略该进程。

9800-L将最后的5个CPU核心静态分配给数据平面。由于运行的是ucode_pkt_PPE0进程，通常只有核心7显示高利用率（并且是预期结果）。

下面是一个小型9800-CL OVA的示例，其中核心2和3专用于数据平面。

ucode_pkt_PPE0进程显示非常高的利用率，但这是正常的，并且即使在网络流量很少的情况下也是预期的。

myc9800-CL#show processes cpu platform sorted

CPU utilization for five seconds:  4%, one minute:  5%, five minutes:  6%

Core 0: CPU utilization for five seconds:  2%, one minute:  2%, five minutes:  1%

Core 1: CPU utilization for five seconds:  2%, one minute:  2%, five minutes:  2%

Core 2: CPU utilization for five seconds:  2%, one minute:  1%, five minutes:  2%

Core 3: CPU utilization for five seconds: 99%, one minute: 99%, five minutes: 99%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

--------------------------------------------------------------------------------

20268   19784     99%     99%     99%  S           271872  ucode_pkt_PPE0

28292    8568      1%      1%      1%  S          1087088  linux_iosd-imag

19801   19314      1%      1%      1%  S           250064  fman_fp_image

32539   32538      0%      0%      0%  S             1692  inet_gethost

32538   31946      0%      0%      0%  S              364  inet_gethost

32507   29493      0%      0%      0%  S             5592  confd-startup.s

如何验证数据平面利用率

如果数据平面CPU使用率始终很高，您可能会想知道如何验证Catalyst 9800是否网络流量过多。有特定构件和CLI命令可用于此功能。

在Web UI中，转至Monitor -> System -> CPU utilization。在右侧，您有Datapath利用率。

最重要的度量是百分比形式的PP。在本例中，数据路径空闲率为99.56%，因此从逻辑上讲，它有0.44%的流量会忙于处理网络数据包，这是非常低的。

PP代表Packet Processed，RX表示接收流量所用的时间和TM传输流量所用的时间。Idle基本上与PP(100% - PP)相反，PP是数据平面等待执行某件事的时间。

数据路径利用率