目录

简介

PoE标准

为思科接入点供电

兼容馈电器和直流电源

兼容的PoE标准

故障排除

检验交换机功率预算

验证电源协商

Cisco TAC遇到的常见问题

相关信息

简介

本文档介绍不同的以太网供电标准，列出思科接入点(AP)的电源要求和兼容电源。

PoE标准

以太网供电(PoE)是指传输电力的系统 通过双绞线以太网布线传输数据。PoE的便利性允许思科AP使用单根电缆同时提供电源和数据，这使得部署更具成本效益。

截至2020年，思科接入点使用了四个以太网供电标准。下表列出了它们及其特征：

表 1.PoE标准

代号

最大功率[W]

IEEE 标准

PoE

15.4

802.3af

PoE+

30

802.3at

UPoE

60

Cisco 专有

UPoE+

90

802.3bt

为思科接入点供电

同一AP模型的不同管制域之间没有功率差异。例如，Cisco 4800I-E和4800I-S具有相同的功耗和功率要求。

兼容馈电器和直流电源

表2.列出最新思科AP型号的所有官方支持的PoE馈电器：

表 2.馈电器和DC电源适配器

AP 型号

PoE馈电器

AC/DC电源适配器

9124

AIR-PWRINJ-60RGD1=（全功率）、AIR-PWRINJ-60RGD2=（全功率）、AIR-PWRINJ6=（中功率）

辅助直流输入，24V至56V支持60W，型号在产品手册中未指定

9166

AIR-PWRINJ7=(全功率)、AIR-PWRINJ6=(中功率)、MA-INJ-6(全功率)

MA-PWR-50WAC(全功率)

9164

AIR-PWRINJ7=(全功率)、AIR-PWRINJ6=(中功率)、MA-INJ-6(全功率)

MA-PWR-50WAC(全功率)

9162

AIR-PWRINJ7=（全功率）、AIR-PWRINJ6=（全功率）、MA-INJ-6（全功率）

MA-PWR-30W(全功率)

9136

AIR-PWRINJ7=（全功率）

X

9130

AIR-PWRINJ6=（全功率）、AIR-PWRINJ5=（中等功率）

X

9124

AIR-PWRINJ6=（中等功率）、AIR-PWRINJ-60RGD1=（全功率）、AIR-PWRINJ-60RGD2=（全功率）

X

9120

AIR-PWRINJ6=（全功率）、AIR-PWRINJ5=（中等功率）

X

9117

AIR-PWRINJ6=（全功率）、AIR-PWRINJ5=（中等功率）

X

9115

AIR-PWRINJ6=（全功率）、AIR-PWRINJ5=（中等功率）

X

9105

AIR-PWRINJ6=（全功率）、AIR-PWRINJ5=（中等功率）

X

4800

AIR-PWRINJ6=（全功率）

AIR-PWR-50=（全功率）

3800

AIR-PWRINJ6=（全功率）

AIR-PWR-50=（全功率）

2800

AIR-PWRINJ6=（全功率）

X

3700

AIR-PWRINJ6=（全功率）、AIR-PWRINJ4=（中等功率）

AIR-PWR-B=（全功率）

2700

AIR-PWRINJ6=（全功率）、AIR-PWRINJ4=（全功率）

AIR-PWR-C=（全功率）、AIR-PWR-D=（全功率）

1700

AIR-PWRINJ5=（全功率）

AIR-PWR-C=（全功率）、AIR-PWR-D=（全功率）

1850

AIR-PWRINJ4=（全功率）、AIR-PWRINJ5=（中等功率）

AIR-PWR-C=（全功率）

1840

AIR-PWRINJ6=（全功率）、AIR-PWRINJ5=（中等功率）

X

1830

AIR-PWRINJ6=（全功率）、AIR-PWRINJ5=（中等功率）

AIR-PWR-C=（全功率）

1815i和1815m

AIR-PWRINJ6=（全功率）、AIR-PWRINJ5=（全功率）

X

1815公吨

X

AIR-PWR-D=（全功率）

1815w

AIR-PWRINJ6=（全功率）、AIR-PWRINJ5=（全功率）

X

1810

AIR-PWRINJ6=（全功率）、AIR-PWRINJ5=（全功率）

AIR-PWR-D=（全功率）

1572

AIR-PWRINJ1500-2=（全功率）

1562I

AIR-PWRINJ-60RGD1=（全功率）、AIR-PWRINJ-60RGD2=（全功率）、AIR-PWRINJ6=（中功率）

AIR-PWRADPT-RGD1=（全功率）

1562E和1562D

AIR-PWRINJ-60RGD1 =（全功率）、AIR-PWRINJ-60RGD2 =（全功率）、AIR-PWRINJ6 =（全功率）

AIR-PWRADPT-RGD1 =（全功率）

1542

AIR-PWRINJ-60RGD1 =（全功率）、AIR-PWRINJ-60RGD2 =（全功率）、AIR-PWRINJ6 =（全功率）、AIR-PWRINJ5 =（全功率）

X

IW6300

AIR-PWRINJ6 =（全功率）

IW-6300H-AC-X-K9(全功率)、IW-6300H-DC-X-K9(全功率)、IW-6300H-DCW-X-K9(全功率)

IW3700

AIR-PWRINJ1500-2 =（全功率）、AIR-PWRINJ-60RGD1 =（全功率）、AIR-PWRINJ-60RGD2 =（全功率）

AIR-PWRADPT3700NA =（全功率）、AIR-PWRADPT3700IN =（全功率）

兼容的PoE标准

表3.包含有关使用不同PoE标准为AP供电时可用的功能的信息。截至本文上次更新时，所有AP都具有UPoE+标准(802.3bt)的全部功能，因此表中不包含该功能。此表假设未使用PoE直通（PoE输出）。

注意： 除非为AP提供所需的全部功率，否则它们会显示  Low/Medium Power 无线控制器Web界面。

表 3.兼容的PoE标准

AP 型号

最大功耗[W]

如果使用UPOE供电

如果使用PoE+供电

如果使用PoE供电

9124

待定（未在产品手册中发布）

全部功能

2x2的2.4GHz和5GHz无线电关闭，多千兆端口速度1000mbps，禁用SFP端口，禁用PoE输出，启用下行链路以太网接口

多千兆端口速度1000mbps，所有无线电关闭，禁用SFP端口，禁用PoE输出，禁用下行链路千兆以太网接口

9166

30.5

全部功能

USB端口已禁用

多千兆端口速度为1000mbps，所有无线电均关闭，USB端口禁用

9164

30

全部功能

USB端口已禁用

多千兆端口速度为1000mbps，所有无线电均关闭，USB端口禁用

9162

25.5

全部功能

全部功能

2.4 GHz无线电禁用，5GHz和6GHz无线电以1x1的速度运行，多千兆端口速度为1000mbps，USB端口禁用

9136

47.3

全部功能

2x2的2.4GHz射频，4x4的5GHz射频，2x2的6GHz射频，多千兆端口速度2.5gbps，禁用第二个多千兆端口，禁用USB端口

多千兆端口速度为1000mbps，所有无线电均关闭，USB端口禁用

9130

30.5

全部功能

17.10之前：USB端口禁用，17.10及更高版本：完整功能

禁用USB端口，以太网端口速度1000mbps，两种无线电均为1x1

9124

待定（未在产品手册中发布）

全部功能

多千兆端口速度1000mbps，2x2两种无线电，禁用SFP端口，禁用PoE输出（AUX端口仍可用于数据）

多千兆端口速度1000mbps，两个无线电均禁用，SFP端口禁用，PoE输出/AUX端口禁用

9120

25.5

全部功能

全部功能

禁用USB端口，以太网端口速度为1000mbps，两个无线电均为1x1，另一个无线电为2x2

9117

28.9

全部功能

如果启用USB端口，5GHz无线电将减少到4x4

禁用USB端口，以太网端口速度为2500mbps，两个无线电频率均为2x2

9115

21.4

全部功能

全部功能

禁用USB端口，以太网端口速度为1000mbps，两个无线电频率均为2x2

9105

待定（未在产品手册中发布）

全部功能

全部功能

禁用USB端口，禁用PoE输出

4800

31

全部功能

禁用USB端口，主以太网端口速度为1000mbps，禁用第二个AUX以太网端口

AP未通电

3800

30

全部功能

全部功能

两个无线电都关闭，但AP将通电并能够加入WLC

2800

26.5

全部功能

全部功能

两个无线电都关闭，但AP将通电并能够加入WLC

3700

19.6

全部功能

全部功能

两个无线电在3x3没有无线安全模块(WSM)，或者两个无线电在2x2有WSM

2700

15

全部功能

全部功能

3x3两种无线电

1700

15

全部功能

全部功能

全部功能

1850

20.9

全部功能

全部功能

禁用USB端口，禁用AUX以太网端口，2x3的2.4 GHz射频

1840

17.8

全部功能

全部功能

USB端口已禁用

1830

15.4

全部功能

全部功能

USB端口已禁用

1815i和1815w

8.5

全部功能

全部功能

全部功能

18.15亿

13.9

全部功能

全部功能

全部功能

1810

15.4

全部功能

全部功能

全部功能

1572

31

无PoE输出

AP未通电

AP未通电

1562i

32

全部功能

2x2两种无线电

两个无线电都关闭，但AP将通电并能够加入WLC

1562e和1562d

25

全部功能

全部功能

两个无线电都关闭，但AP将通电并能够加入WLC

1542

13.9

全部功能

全部功能

全部功能

IW6300

28

无PoE输出

无PoE输出

AP未通电

IW3700

30

1个加热器处于活动状态，无以太网供电输出

1个加热器处于活动状态，无以太网供电输出

没有热器处于活动状态，并且两个无线电均为2x2

注意： 有关每个AP型号的其他信息，请参阅其产品手册和安装指南。

故障排除

检验交换机功率预算

这些交换机命令显示当前交换机、端口、功率分配和预算：

Switch#show power inline

Module   Available     Used     Remaining

(Watts)     (Watts)    (Watts)

------   ---------   --------   ---------

1           472.0      344.5       127.5

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/1   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/2   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/3   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/4   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

...

验证电源协商

默认接口配置在多数部署中运行良好，前提是有足够的电源预算，并且交换机支持特定AP型号的最低PoE标准要求。

在处理大于PoE(802.3af)的电源要求时，必须特别小心，因为CDP或LLDP都需要保持启用状态（全局启用和端口级别），以确保与连接的AP进行适当的电源协商。

确保这些选项未禁用（这些命令在正常运行配置中不可见，因为默认情况下它们存在）：

Switch(config)#cdp advertise-v2

Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/1

Switch(config-if)#cdp enable

要验证是否已启用CDP，您可以使用以下命令：

Switch#show cdp

Global CDP information:

Sending CDP packets every 60 seconds

Sending a holdtime value of 180 seconds

Sending CDPv2 advertisements is  enabled

Cisco TAC遇到的常见问题

- 为采用PoE标准的接入点供电，该接入点无法提供所需的足够功率，导致无线接入点显示在WLC网络界面中，并带有  Low/Medium Power . 在某些情况下，这会导致无法正常工作的AP甚至无法打开其无线电（例如，使用802.3af为3800 AP供电时），或者会导致性能降低（例如，使用802.11af为9115 AP供电时，无线电回落到2x2）。请查看表3。了解每个AP型号的准确行为。

- 并非同一系列的所有AP都具有相同的功耗。例如，1562i比1562d版本最多可以多消耗7瓦特。

- 使用超长或未认证的电缆将AP连接到电源可能会导致电源的功耗更高。

- 当您使用外部或工业AP时，必须将其接地。请参阅“AP部署指南”，了解有关未正确接地AP结果的详细信息。

- 使用馈电器时，mGig端口速度不可能超过1000 Mbps。

相关信息

- 思科技术支持和下载