目录

简介

ASR 5500卡类型

前卡

交换矩阵存储卡(FSC)

系统状态卡(SSC)

后卡

数据处理卡(DPC)

管理和I/O卡(MIO)

更换卡的必备条件

MIO卡更换

DPC卡更换

FSC卡更换

SSC卡更换

后续步骤

相关信息

简介

本文档介绍如何在思科聚合服务路由器(ASR)5500生产机箱中拆卸和更换不同的卡。在更换或移除活动机箱中的任何卡时，必须采取预防措施，因为此操作可能会影响实时流量。

警告：请勿在活动加电的生产机箱上一次对多(1)张卡执行卡维护。请勿一次从机箱中移除多个卡，因为这会导致流量丢失。遵守所有预防措施。

ASR 5500卡类型

ASR 5500机箱有四种卡类型。要查看机箱的填充方式，请输入以下命令：

[local]ASR5500# show card table

Slot         Card Type                                Oper State     SPOF  Attach

----------  ----------------------------------------  -------------  ----  ------

1: DPC      Data Processing Card                     Active         No

2: DPC      Data Processing Card                     Active         No

3: DPC      Universal Data Processing Card           Active         No

4: DPC      None                                     -              -

5: MMIO     Management & 20x10Gb I/O Card            Active         No

6: MMIO     Management & 20x10Gb I/O Card            Standby        -

7: DPC      None                                     -              -

8: DPC      Universal Data Processing Card           Standby        -

9: DPC      Data Processing Card                     Active         No

10: DPC      Data Processing Card                     Standby        -

11: SSC      System Status Card                       Active         No

12: SSC      System Status Card                       Active         No

13: FSC      None                                     -              -

14: FSC      Fabric & 2x200GB Storage Card            Active         No

15: FSC      Fabric & 2x200GB Storage Card            Active         No

16: FSC      Fabric & 2x200GB Storage Card            Active         No

17: FSC      Fabric & 2x200GB Storage Card            Active         No

18: FSC      None                                     -              -

19: NONE     None                                     -              -

20: NONE     None                                     -              -

前卡

交换矩阵存储卡(FSC)

机箱最多可以有四个FSC卡。6个插槽保留用于机箱。插槽13至18用于FSC卡。目前，思科在插槽14至17中使用四个FSC卡。

系统状态卡(SSC)

机箱在插槽11和12中最多可以有两个SSC卡。两个卡通常安装在标准机箱中。

后卡

数据处理卡(DPC)

机箱在插槽1至4和7至10中最多可以有8个DPC卡。通常所有卡都安装在满载的机箱中。

管理和I/O卡(MIO)

机箱在插槽5和6中最多可以有两个MIO卡。两个卡通常安装在完全冗余的机箱中。

更换卡的必备条件

在继续执行此过程方法(MOP)中概述的步骤之前，请捕获以下重要信息，以防您必须撤消更改：

- 保存当前配置并同步文件系统。

show boot

save config /flash/

-re -no

filesystem synchronize all -no

- 在维护活动前后显示支持详细信息(SSD)，以防思科技术支持中心(TAC)团队调查问题。

show support details to file /flash/

compress -no

- 为您的机箱提供适当的硬件（强烈建议）。

- 确保使用串行控制台电缆对控制台连接（随机箱提供）进行控制台访问。

- 使用标准非磁#2螺丝刀。

- 使用防静电保护带/腕带。

- 执行基本运行状况检查，并确保在开始练习之前没有问题。

MIO卡更换

注意：此过程可用于在单个维护窗口期间更换多个卡，只要在给定时间更换一个卡即可。对于更换的每张卡，必须完整遵循此步骤，一次只需一张卡。不建议同时将多个卡从一个实时生产机箱中拉出。

1. 在继续之前，请完成“卡更换必备条件”部分中描述的所有准备工作。

2. 如果要更换的卡当前处于活动状态，请执行从该活动卡到可用备用卡的卡切换。使用show card表确定卡状态。

[local]ASR5500# card switch from

to

3. 使用show card table验证卡切换是否成功。

4. 如果适用，请在移除所有电缆之前对其进行识别并标记。

5. 拔出卡（确保拔出卡时弹出器联锁脱开）。

6. 插入新卡。对于MIO卡，在此过程中必须交换MIO上的安全数字高容量(SDHC)卡。MIO/UMIO上的SDHC内存卡在CLI上显示为/flash驱动器。它存储配置数据，包括引导优先级设置。

警告：必须在ESD安全工作站上执行SDHC卡的拆卸和更换。处理SDHC卡和MIO/UMIO卡时，请遵守ESD预防措施。此外，确保SD卡进入从中卸下旧MIO的各个新MIO卡(应将旧有活动MIO卡中的SD卡插入新的活动MIO卡；从备用MIO卡对SD卡也适用)。

1. 在卸下的MIO卡上，找到电路卡后角的SDHC卡。SDHC卡驻留在推式保持器中。用指尖向内推SDHC卡的后边缘，直到听到咔嗒声。松开手指，卡就会弹出。取下卡，将其安全地存放在旁边。

2. SDHC卡驻留在推式保持器中。用指尖向内推SDHC卡的后边缘，直到听到咔嗒声。松开手指，卡就会弹出。取下卡，将其安全地存放在旁边。

3. 在更换MIO/UMIO上，找到SDHC卡固定器并卸下SDHC卡。该卡仅包含用于测试的基本配置；在将电路卡返回思科之前将其插入已卸下的卡。

4. 在更换MIO/UMIO时，插入从已卸下的MIO/UMIO中卸下的SDHC卡。用手指尖向内推SDHC卡，直到听到咔嗒声并松开手指。SDHC卡换出过程到此结束。

7. 如果适用，使用步骤4中收集的标识信息将电缆连接到新卡。

8. 同步文件系统：

[local]ASR5500# filesystem synchronize all - noconfirm

9. 检查固件是否需要手动更新。如果输出显示为最新，则跳过下一步并转到步骤11。

如果输出包含的内容已过时，则继续下一步。

[local]ASR5500# show card hardware

| grep -i Programmables

10. 使用此命令执行固件升级。  升级完成后，确认所有可编程设备都是最新的。

警告：卡升级会将卡上存储的可编程设备更新为此软件版本随附的版本。不建议在升级过程中执行任何操作。

[local]ASR5500# card upgrade

11. 如果需要，请执行卡切换，以激活新卡。使用show card表确定卡状态。

[local]ASR5500# card switch from

to

12. 使用show card table验证卡切换是否成功。

13. 重复运行状况检查，以确保没有问题。

DPC卡更换

1. 在继续之前，请完成“卡更换必备条件”部分中描述的所有准备工作。

2. 如果要更换的卡当前处于活动状态，请执行从活动卡到可用备用卡的卡切换。使用show card table 以确定卡状态。

[local]ASR5500# card switch from

to

3. 使用show card table验证卡切换是否成功。

4. 拔出卡（确保拔出卡时弹出器联锁脱开）。

5. 插入新卡。

6. 检查固件是否需要手动更新。如果输出显示为最新，则跳过下一步并转到步骤8。

如果输出包含的内容已过时，则继续下一步。

[local]ASR5500# show card hardware

| grep -i Programmables

7. 使用以下命令执行固件升级。  升级完成后，确认所有可编程设备都是最新的。

警告：卡升级会将卡上存储的可编程设备更新为此软件版本随附的版本。不建议在升级过程中执行任何操作。

[local]ASR5500# card upgrade

8. 如果需要，请执行卡切换，以激活新卡。使用show card表确定卡状态。

[local]ASR5500# card switch from

to

9. 使用show card table验证卡切换是否成功。

10. 重复运行状况检查，以确保无问题。

FSC卡更换

1. 在继续之前，请完成“卡更换必备条件”部分中描述的所有准备工作。

2. 检查独立磁盘冗余阵列(RAID)阵列的当前状态。

[local]ASR5500# show hd raid

- 通常，RAID状态为Available， Degraded No，且所有卡都应同步。

- 如果“已降级”为“是”，请注意哪些卡是同步的。

- 为了保持存储阵列的数据完整性，您至少应有三个FSC卡处于同步状态。

注意：降级阵列：如果RAID驱动器降级，则表示插槽出现故障，且该插槽上的硬盘(HD)对RAID控制器不可用。如果替换的FSC与不同步的组件相同，则可以继续更换。否则，停止维护；您需要额外的FSC来先更换故障卡，然后更换原计划更换的FSC。

[local]ASR5500# show hd raid ver

Friday November 07 10:10:12 CST 2014

HD RAID:

State                     : Available (clean)

Degraded                  : No

UUID                      : 34259b4e:4ee9add9:4d84f2ab:21bef1d5

Size                      : 1.2TB (1200000073728 bytes)

Action                    : Idle

Card 14

State                   : In-sync card

Created                 : Tue Feb 11 13:47:34 2014

Updated                 : Fri Nov  7 10:09:43 2014

Events                  : 74778

Description             : FSC14 LLYYWWSSSSS

Size                    : 400GB (400096755712 bytes)

Disk hd14a

State                 : In-sync component

Created               : Tue Feb 11 13:47:30 2014

Updated               : Tue Feb 11 13:47:30 2014

Events                : 0

Model                 : STEC Z16IZF2D-200UCT E12A

Serial Number         : LLYYWWSSSSSS

Size                  : 200GB (200049647616 bytes)

Disk hd14b

State                 : In-sync component

Created               : Tue Feb 11 13:47:30 2014

Updated               : Tue Feb 11 13:47:30 2014

Events                : 0

Model                 : STEC Z16IZF2D-200UCT E12A

Serial Number         : LLYYWWSSSSSS

Size                  : 200GB (200049647616 bytes)

Card 15

State                   : In-sync card

Created                 : Tue Feb 11 13:47:34 2014

Updated                 : Fri Nov  7 10:09:43 2014

Events                  : 74778

Description             : FSC15 LLYYWWSSSSSS

Size                    : 400GB (400096755712 bytes)

Disk hd15a

State                 : In-sync component

Created               : Tue Feb 11 13:47:30 2014

Updated               : Tue Feb 11 13:47:30 2014

Events                : 0

Model                 : STEC Z16IZF2D-200UCT E12A

Serial Number         : LLYYWWSSSSSS

Size                  : 200GB (200049647616 bytes)

Disk hd15b

State                 : In-sync component

Created               : Tue Feb 11 13:47:30 2014

Updated               : Tue Feb 11 13:47:30 2014

Events                : 0

Model                 : STEC Z16IZF2D-200UCT E12A

Serial Number         : LLYYWWSSSSSS

Size                  : 200GB (200049647616 bytes)

Card 16

State                   : In-sync card

Created                 : Tue Feb 11 13:47:34 2014

Updated                 : Fri Nov  7 10:09:43 2014

Events                  : 74778

Description             : FSC16 LLYYWWSSSSSS

Size                    : 400GB (400096755712 bytes)

Disk hd16a

State                 : In-sync component

Created               : Tue Feb 11 13:47:30 2014

Updated               : Tue Feb 11 13:47:30 2014

Events                : 0

Model                 : STEC Z16IZF2D-200UCT E12A

Serial Number         : LLYYWWSSSSSS

Size                  : 200GB (200049647616 bytes)

Disk hd16b

State                 : In-sync component

Created               : Tue Feb 11 13:47:30 2014

Updated               : Tue Feb 11 13:47:30 2014

Events                : 0

Model                 : STEC Z16IZF2D-200UCT E12A

Serial Number         : LLYYWWSSSSSS

Size                  : 200GB (200049647616 bytes)

Card 17

State                   : In-sync card

Created                 : Tue Feb 11 13:47:34 2014

Updated                 : Fri Nov  7 10:09:43 2014

Events                  : 74778

Description             : FSC17 LLYYWWSSSSSS

Size                    : 400GB (400096755712 bytes)

Disk hd17a

State                 : In-sync component

Created               : Fri Oct 31 08:57:49 2014

Updated               : Fri Oct 31 08:57:49 2014

Events                : 0

Model                 : STEC Z16IZF2D-200UCT E12A

Serial Number         : LLYYWWSSSSSS

Size                  : 200GB (200049647616 bytes)

Disk hd17b

State                 : In-sync component

Created               : Fri Oct 31 08:57:49 2014

Updated               : Fri Oct 31 08:57:49 2014

Events                : 0

Model                 : STEC Z16IZF2D-200UCT E12A

Serial Number         : LLYYWWSSSSSS

Size                  : 200GB (200049647616 bytes)

3. 如果RAID正常，您可以继续更换卡；如果RAID处于降级状态，则仅在必须更换的卡已脱机时继续。

4. 一旦卸下FSC卡，RAID就会降级。仅更换单个FSC。如果替换多个FSC，则会丢失数据。

5. 执行运行状况检查，以确保更换了卡。

[local]ASR5500# show card diag

6. 使用show hd raid检查RAID驱动器的状态。如果状态为正在重建，请继续等待RAID驱动器重建。这可能需要一小时。

7. 如果RAID驱动器未重建，则必须手动启动重建过程。作为管理员，运行：

[local]ASR5500# hd raid overwrite

- 使用您更换的卡的hdxx插槽编号。例如，hd14。

8. 使用show hd raid ，以重新检查RAID驱动器的状态，该驱动器应重建。继续等待RAID驱动器重建。这可能需要一小时。

9. 继续使用show hd raid，以定期检查状态，直到完成。当RAID重建完成时，确保卡返回“In-sync”，并且RAID状态再次可用。

10. 重复运行状况检查，以确保没有问题。

SSC卡更换

1. 在继续之前，请完成“卡更换必备条件”部分中描述的所有准备工作。

2. 如果要更换的卡当前处于活动状态，请从CLI执行卡停止操作，以使卡脱机。使用show card table 以确定卡状态。

[local]ASR5500# show card table

[local]ASR5500# card halt

3. 使用show card table验证卡是否处于脱机状态。

4. 如果适用，请在移除所有电缆之前识别并标记所有电缆。

5. 拔出卡（确保拔出卡时弹出器互锁脱开）。

6. 插入新卡。

7. 对已更换的卡执行运行状况检查。

[local]ASR5500# show card diag

- 卡诊断应已通过且可用。

后续步骤

如果此信息无法解决您的问题，请向思科TAC团队提交服务请求，并附上此数据到案例：

- SSD -向文件/flash/<ssd-file-name> compress -noconfirm显示支持详细信息

- 简单网络管理协议(SNMP)陷阱 — show snmp trap history verbose

- 事件发生前两小时和事件发生后两小时的系统日志 — 显示日志

相关信息

- ASR 5500安装指南

- ASR 5500系统管理指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems