目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

Cisco Aironet 1520 系列轻量室外网状 AP

根接入点

网状无线接入点

思科自适应无线路径协议无线网状网路由

网状网络中不支持的功能

配置

网络图

配置

将网状无线接入点的MAC地址添加到控制器的MAC过滤器

定义网状无线接入点的角色（RAP或MAP）

验证

故障排除

故障排除命令

相关信息

简介

本文档提供了一个基本配置示例，说明如何使用Cisco无线LAN控制器版本5.2及更高版本的网状网络解决方案配置点对点无线桥接部署模式。

有关详细信息，请参阅无线LAN控制器网状网络配置示例，并参阅WLC版本5.1及更早版本的配置示例。

此示例使用两个轻量接入点 (LAP)。一个LAP用作根接入点(RAP)，另一个LAP用作网状接入点(MAP)，并且它们连接到思科无线局域网控制器(WLC)。RAP 通过 Cisco Catalyst 交换机连接到 WLC。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 有关 LAP 和 Cisco WLC 配置的基本知识

- 无线接入点的控制和调配(CAPWAP)基础知识

- 了解外部 DHCP 服务器和/或域名服务器 (DNS) 配置方面的知识

- 了解 Cisco 交换机配置方面的基础知识

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行固件7.2.110.0的Cisco 5508 WLC

- Cisco Aironet 1520系列轻型室外接入点

- Cisco 第 2 层交换机

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

Cisco Aironet 1520 系列轻量室外网状 AP

Cisco Aironet 1520系列网状无线接入点旨在支持各种应用。

1524SB具有两个5-GHz无线电用于通过网状网络回传流量，而一个2.4-GHz无线电用于客户端访问。作为软件配置，802.11a无线电也可用于客户端访问。使用1524PS，5.8 GHz无线电提供无线回传，而2.4 GHz无线电和4.9 GHz无线电提供未经许可的Wi-Fi和许可的公共安全客户端接入。

根接入点

根接入点有有线连接，例如从以太网回传到有线网络再到无线LAN控制器。

网状无线接入点

网状无线接入点与其无线LAN控制器有无线连接。MAP使用无线连接通过802.11a无线电回传进行相互通信并返回RAP。MAP使用思科自适应无线路径协议(AWPP)来确定通过其他网状无线接入点到控制器的最佳路径。

下图显示了网状网络中RAP和MAP之间的关系。

思科自适应无线路径协议无线网状网路由

思科自适应无线路径协议(AWPP)专为无线网状网络设计。AWPP的路径决策基于链路质量和跳数。

易于部署、快速融合和最小的资源消耗也是AWPP的关键组件。

AWPP的目标是为属于RAP网桥组的每个MAP找到返回RAP的最佳路径。为此，MAP主动请求邻居MAP。在请求期间，MAP会向RAP学习所有可用的邻居，确定哪个邻居提供最佳路径，然后与该邻居同步。

网状网络中不支持的功能

网状网络中不支持以下这些控制器功能：

- 多国家/地区支持

- 基于负载的CAC — 网状网络仅支持基于带宽或静态的CAC。

- 高可用性（快速检测信号和主发现加入计时器）

- EAPFASTv1 和 802.1X 身份验证

- EAPFASTv1 和 802.1X 身份验证

- 本地签名证书

- 基于位置的服务

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注意：要获取此部分中所用命令的更多信息，可使用命令查找工具（仅限已注册客户）。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

完成以下这些步骤，为点对点桥接配置 WLC 和 AP。

1. 将网状AP的MAC地址添加到控制器的MAC过滤器。

2. 定义网状无线接入点的角色（RAP或MAP）。

将网状无线接入点的MAC地址添加到控制器的MAC过滤器

这是GUI配置。请完成以下步骤：

1. 选择Security > AAA > MAC Filtering。系统将显示MAC Filtering页面。

2. 单击 New。系统将显示MAC Filters > New页面。

3. 输入网状无线接入点的MAC地址。在本示例中，您将添加具有以下MAC地址的AP:00:1d:a1:cd:db:98和64:9e:f3:90:7a:ea

4. 从Profile Name下拉列表中，选择Any WLAN。

5. 在说明(Description)字段中，指定说明以识别控制器上的网状无线接入点。

6. 从Interface Name下拉列表中，选择网状无线接入点要连接的控制器接口。在本例中，选择Management interface。

7. 单击适用做您的更改。网状无线接入点现在显示在MAC Filtering页面的MAC过滤器列表中。

8. 单击 Save Configuration 以保存更改。

9. 重复上述步骤，以便将第二个网状无线接入点的MAC地址添加到列表中。

发出config macfilter add ap_mac wlan_id命令，以便向MAC过滤器添加MAC地址。在此配置示例中，添加两个MAP的MAC地址：

(Cisco Controller) >config macfilter add 00:1d:a1:cd:db:98  0

(Cisco Controller) >config macfilter add 64:9e:f3:90:7a:ea  0

定义网状无线接入点的角色（RAP或MAP）

这是GUI配置。请完成以下步骤：

1. 单击Wireless以打开All APs页面。

2. 单击接入点的名称。在本示例中，单击1524-Root。系统将显示All APs > Details(General)页面。

3. 单击Mesh选项卡。

4. 从AP Role下拉列表中选择RootAP。

5. 单击Apply以提交更改并使接入点重新启动。

6. 重复步骤1至5，将第二个接入点（例如1524-Mesh）配置为MeshAP

发出config ap role {rootAP | meshAP} Cisco_AP命令：

(Cisco Controller) >config ap role rootAP 1524-Root

(Cisco Controller) >config ap role meshAP 1524-Mesh

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

将 AP 注册到 WLC 之后，可以在 WLC 的 GUI 顶部的 Wireless 选项卡下查看这些 AP：

在 CLI 中，可以使用 show ap summary 命令验证 AP 是否已注册到 WLC：

(Cisco Controller) >show ap summary

>show ap summary

Number of APs.................................... 3

Global AP User Name.............................. admin

Global AP Dot1x User Name........................ Not Configured

AP Name             Slots  AP Model              Ethernet MAC       Location          Port  Country  Priority

------------------  -----  --------------------  -----------------  ----------------  ----  -------  ------

1524-Root            2     AIR-LAP1524SB-A-K9     00:24:14:45:92:92  default location  LAG      AU       4

1524SB               3     AIR-LAP1524SB-A-K9    00:24:f7:ae:00:00  default location  LAG      AU       4

1524-Mesh            2     AIR-LAP1524SB-A-K9     64:9e:f3:90:7a:ea  default location  LAG      AU       4

(Cisco Controller) >

在CLI上，您可以使用show mesh ap tree命令验证是否已向WLC注册AP:

(Cisco Controller) >show mesh ap tree

=======================================================

||  AP Name [Hop Counter, Link SNR, Bridge Group Name] ||

=======================================================

[Sector 1]

----------

!524-Root[0,0,default]

|-1524-Mesh[1,77,default]

[Sector 2]

----------

1524SB[0,0,cisco]

----------------------------------------------------

Number of Mesh APs............................... 3

Number of RAPs................................... 2

Number of MAPs................................... 1

----------------------------------------------------

(Cisco Controller) >

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

Mesh APs doesn't associate to the WLC 是网状部署中最常见的问题之一。完成此检查：

检查接入点的 MAC 地址是否已添加到 WLC 的 Mac Filter 列表中。这可以在安全> Mac过滤中看到。

在MAP连接到WLC之前，如果没有MAP上的控制台访问，您将无法检查AWPP的状态。

如果根据网桥组名称或地理位置知道预期的父交换机，您可以通过WLC登录父交换机，并发出一些show和debug命令以查看子MAP是否尝试连接。

1. show mesh adj child

2. debug mesh adj child

检查网状状态机是否已完成。

- 首先，查看AP是否已找到父交换机：

1524-Mesh#show mesh status

show MESH Status

MeshAP in state Maint

Uplink Backbone: Virtual-Dot11Radio0,  hw Dot11Radio2

Configured BGN: Sr11-2106, Extended mode 0

Children: Accept child

rxNeighReq 0 rxNeighRsp 7115 txNeighReq 4688 txNeighRsp 0

rxNeighRsp 55126 txNeighUpd 13770

nextchan 0 nextant 0 downAnt 0 downChan 0 curAnts 0

nextNeigh 3, malformedNeighPackets 0,poorNeighSnr 0

excludedPackets 0,insufficientMemory 0, authenticationFailures 0

Parent Changes 1, Neighbor Timeouts 2

Vector through a8b1.d4d4.f100:

Vector ease 1 -1, FWD: 001d.a1cd.db98

- 此MAP处于Maint状态，这表示它已找到父节点，并且处于所需的AWPP或Mesh状态。父交换机是以MAC db98结尾的AP。

另一种检查方法是，如果网状邻接表中存在父条目，请发出show mesh adjacency parent命令。

Check for IP Address - IP Address指示此AP与父AP之间的密钥交换是否成功。如果没有IP地址，请检查DHCP服务器。如果只有此MAP无法获取IP地址，但其他却能获取，则这可能是关键问题。

故障排除命令

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

注意：使用debug命令之前，请参阅有关Debug命令的重要信息。

- debug capwap detail enable — 此命令显示CAPWAP消息的调试。

- debug capwap events enable - WLC命令输出显示LAP已注册到WLC。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems