目录

简介

背景信息

先决条件

使用的组件

配置

配置

简介

本文档介绍通过思科集成管理控制器 (CIMC) 配置控制台访问的步骤。

背景信息

无线局域网控制器型号AIR-CT5520-K9和AIR-CT8540-K9分别基于Cisco UCS服务器C系列、C220和C240。因此，它具有CIMC实用程序来编辑/监控低级物理部件，例如电源、内存、磁盘、风扇、温度，甚至可以通过控制台访问无线LAN控制器(WLC)，以便远程访问它们。

到目前为止，对于控制台访问，我们提供的选项是vKVM，将键盘和显示器等外围设备连接到VGA端口，并使用RJ45端口直接或通过控制台服务器使用。

- 插入VGA的vKVM控制台和外部显示器显示“Cisco Bootloader Loading Stage2...”

这是预期结果，因为WLC不支持此功能，请参阅Cisco 5520和8540无线控制器故障排除指南

- 如果您对WLC没有物理访问权限，RJ45端口并非始终是可行的解决方案。

- 控制台服务器也可以用于远程带外访问。

如果您无法访问RJ45控制台端口或没有控制台服务器，则这是为您准备的。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

- AIR-CT5520-K9，但AIR-CT8540-K9还能够与任何其他UCS-C设备（如MSE、CMX）配合使用

- 任何SSH客户端，例如PuTTY

应用

- 密码恢复（使用“restart”命令执行软重新加载，而不是“reset system”）

- 使用仅通过控制台接受的命令。

注意:LAN上串行连接的限制。要使用SoL，服务器控制台必须具有以下配置：

-无流控制

— 波特率与为Sol配置的波特率相同(9600 bps)

- VT-199终端类型

配置

配置

1. 通过CLI在WLC上配置CIMC

(Cisco Controller) >imm address 10.0.0.10 255.255.255.0 10.0.0.1

(Cisco Controller) >imm username admin password Cisco123 Cisco123

(Cisco Controller) >imm summary

This will take some time...

User ID.......................................... admin

DHCP............................................. Disabled

IP Address....................................... 10.0.0.10

Subnet Mask...................................... 255.255.255.0

Gateway.......................................... 10.0.0.1

选中本文以Set CIMC for UCS C-Series Server，并在启动期间从控制台配置/查看CIMC IP

2. 检查WLC是否启用了“Serial Over LAN”

- 通过GUI在Server > Remote Presence > Serial Over LAN下登录CIMC

- 此验证也可以在WLC的CLI中完成

>show imm chassis sol-info

Set in progress : set-complete

Enabled : false                   !!!! DISABLED

Force Encryption : false

Force Authentication : false

Privilege Level : USER

Character Accumulate Level (ms) : 50

Character Send Threshold : 201

Retry Count : 7

Retry Interval (ms) : 500

Volatile Bit Rate (kbps) : 9.6

Non-Volatile Bit Rate (kbps) : 9.6

Payload Channel : 14 (0x0e)

Payload Port : 623

3. 启用Serial Over LAN。

注意：启用Serial-Over-LAN后，所有外部控制台都将被禁用。换句话说，物理控制台接口映射到COM0，并且由于SoL默认使用COM0作为串行连接，因此当启用时，它会取消激活物理控制台端口。如果要释放COM0连接；可以将SoL用于COM1，也可以从CIMC禁用LAN上串行功能。

通过GUI

- 在Server > Remote Presence > Serial Over LAN下登录到CIMC

启用复选框，保存更改。

- 通过CLI

打开与CIMC IP地址的SSH会话，并使用之前配置的凭证登录

# scope sol

/sol # set enabled yes

/sol *# set baud-rate 9600

/sol *# commit

/sol # exit

# show sol

Enabled Baud Rate(bps)  Com       Port SOL SSH Port

------- --------------- --------  --------------

yes     9600            com0      2400

您可以更改SOL SSH端口以远程与该端口建立连接，并且 确保COM0显示为所选的控制台连接。否则使用命令进行更改

/sol *# set comport com0

4. 通过CIMC访问WLC的控制台

# connect host

CISCO Serial Over LAN:

Press Ctrl+x to Exit the session

User:admin

Password:********

(Cisco Controller) >

也可以使用CIMC配置的IP地址和SOL SSH端口直接访问控制台

- 在PuTTY上

- 在路由器上

#ssh -p 2400 -l admin 10.0.0.10

- 在Linux/Unix上

#ssh -p 2400 admin@10.0.0.10