目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

MAG - WLC上的PMIPv6功能支持 — （版本7.3）

LMA模拟器上的PMIPv6调配

WLC GUI上的MAG-PMIPv6调配

监控和检验WLC上的PMIPv6客户端连接

其他CLI和调试信息

MAG - PMIPv6 show命令可通过WLC CLI使用

MAG - WLC上可用的PMIPv6 Debug命令

相关信息

简介

为什么选择代理移动IPv6(PMIPv6)?

PMIPv6/S2a是将受信任的非3GPP接入网络与标准化3GPP演进分组核心(EPC)集成的标准化方式。在本例中，“可信非3GPP接入网络” = SP WiFi。

PMIPv6支持主机的IP移动性，无需其参与任何与移动性相关的信令。网络负责代表主机管理IP移动性。网络中的移动实体负责跟踪主机的移动并代表主机启动所需的移动信令。

PMIPv6用于3GPP和非3GPP无线接入技术（例如WiMAX、3GPP、3GPP2和WLAN）之间的系统间和供应商间切换。

PMIPv6通过在整个PMIPv6域中保持这些移动性参数不变来促进IP移动：

- MN的IP地址

- MN的网关IP地址

- MN的网关MAC

- DHCP服务器地址

PMIPv6术语：

- Proxy Mobile IPv6 Domain — 使用PMIPv6协议处理移动节点的移动性管理的网络。域由网络实体（如MAG和LMA）组成，在这些实体之间可以代表移动节点维护代理绑定。

- 本地移动锚点(LMA)- LMA是PMIPv6域中移动节点的家乡代理。它是移动节点家乡网络前缀的拓扑锚点，是管理移动节点绑定状态的实体。

- 移动接入网关(MAG) - MAG是接入路由器上的一种功能，用于管理连接到其接入链路的移动节点的移动相关信令。它负责跟踪移动节点进出接入链路的移动。

- 移动节点(MN)-由网络管理的具有移动性的IP主机或路由器。MN可以是仅IPv4节点、仅IPv6节点或双栈节点，并且不需要参与任何IP移动性相关信令，以实现在PMIPv6域中获得IP地址的移动性。

- 网络访问标识符(NAI)- NAI是客户端在网络访问身份验证期间提交的用户身份。在漫游时，NAI的作用是识别用户并协助路由身份验证请求。标准语法为“user@realm”，或如rfc 4282所定义。

- Mobile Node Identifier — 移动节点在PMIPv6域中的标识。这是稳定的标识符，通常是一个标识符，如NAI或媒体访问控制(MAC)地址。

- Mobile Node Link-layer Identifier — 标识MN的附加接口（例如MAC地址）的标识符。

- 代理绑定更新(PBU)- MAG发送到LMA的请求消息，用于在MN的归属网络前缀与附加MN的MAG之间建立绑定。

- 代理绑定确认(PBA) — 由LMA发送的回复消息，以响应从MAG收到的PBU消息。

先决条件

要求

为了在WLC上完成MAG-PMIPv6测试的端到端测试，设置中必须存在LMA（ASR5k、ASR1k或模拟器）。

要在WLC上调配MAG - PMIPv6功能，必须了解以下参数：

- WLC-MAG所属的PMIPv6域。

- 与WLC通信的LMA的名称和IP地址。

- WLC上的PMIPv6配置文件将绑定到的接入点名称(APN)服务配置文件。APN将在LMA上定义。

- 要在WLC的PMIPv6配置文件中使用的网络访问标识符(NAI)。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- WLC 5508上的MAG PMIPv6

- WLC软件7.3

- Catalyst 交换机

- LMA模拟器(ASR5k)

- AP3600

- 客户端设备（笔记本电脑、iPhone和iPad）

- DHCP 服务器

拓扑：

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

MAG - WLC上的PMIPv6功能支持 — （版本7.3）

- WLC 5508、WSIM2和WLC 8500平台支持MAG - PMIPv6功能。

- WLC支持与最多10个LMA的连接。

- WLC可支持与WLC 5508 - 7000会话、WSIM2 - 15000会话和WLC 8510 - 4000会话上基本WLC类型所支持数量相同的PMIPv6客户端。

- WLC支持“简单IP”*或PMIPv6 WLAN（当前支持简单IP，例如WLAN上的IPv4和/或IPv6客户端）。

- PMIPv6 WLAN仅在版本7.3中支持IPv4客户端。

- WLC仅支持版本7.3中的LMA的IPv4 PMIPv6 GRE隧道。每个LMA一个静态隧道（管理IP到LMA IP）

LMA模拟器上的PMIPv6调配

所有WLC(PMIPv6 - MAG)到LMA的测试均在ASR5k - LMA模拟器上使用以下参数完成：

WLC GUI上的MAG-PMIPv6调配

一旦上述所有参数都已知道，即可使用WLC上的GUI界面完成MAG - PMIPv6的调配。

完成以下步骤，以指导您完成WLC GUI上的调配步骤：

1. 定义此WLC-MAG所属的移动域。

2. 调配LMA名称和IP地址：

完成上述操作后，WLC-MAG和LMA之间的静态PMIPv6 GRE隧道将启动。

3. 要进行验证，请登录到WLC并发出以下命令：

debugfastpath dump tun4db

此命令显示WLC-MAG和LMA的GRE隧道状态。

输出应显示为：

4. 定义要与WLC上的WLAN关联的PMIPv6配置文件。

需要以下参数：

- NAI

- APN，要关联到LMA上的配置文件

- 要使用的LMA

5. 将上面定义的PMIPv6配置文件分配给您想要允许基于PMIPv6的移动性的WLAN。

一旦WLAN与PMIPv6配置文件相关联，所有客户端IP分配都将通过WLC - MAG信令处理到LMA。MAG将充当客户端的代理。

LMA上的PMIPv6 APN设置将覆盖WLAN动态接口设置（如果有）。

监控和检验WLC上的PMIPv6客户端连接

完成上述配置后，任何连接到与PMIPv6配置文件关联的WLAN的客户端都将成为PMIPv6移动域的一部分。

要验证客户端参数，请转到WLC上的Monitor\Client:

选择Client以查看更多详细信息。

注意：即使客户端与VLAN 16子网的动态接口关联，客户端仍会从LMA中的APN下定义的池获取IP。

其他CLI和调试信息

要通过WLC CLI配置MAG - PMIPv6，请使用以下命令：

配置命令：

configpmipv6 ?

domain         Configure Domain

addAdd to domain

deletedelete an entity

mag            Proxy mobility MAG configuration

configpmipv6 domain D1

configMAG - PMIPv6 ? ipv4-address ?

configpmipv6 add profile ?

MAG - PMIPv6 show命令可通过WLC CLI使用

显示命令：

- (WiSM-slot6-1)>show MAG - PMIPv6 bindings — 此命令用于检查MAG的LMA中的MN（客户端）绑定。

- (WiSM-slot6-1)> show MAG - PMIPv6 globals — 此命令显示全局配置值和配置的LMA。

- (WiSM-slot6-1)> show pmipv6 profile summary — 此命令显示创建的配置文件及其映射到的WLAN。

- (WiSM-slot6-1)> show pmipv6 domain D1 profile PMIP — 此命令显示每个配置文件的详细信息。

- (WiSM-slot6-1)>debug fastpath dump tun4db — 此命令显示WLC-MAG和LMA的GRE隧道状态。

MAG - WLC上可用的PMIPv6 Debug命令

以下debug命令可用于在WLC上进行MAG-PMIPv6调试：

注意：根据日志的需要，您可以启用不同的调试实体。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems