目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

WLC上的客户端限制

配置

配置 WLC

验证

相关信息

简介

本文档介绍如何设置可连接到Cisco统一无线网络(CUWN)中WLAN的客户端数量的限制。

先决条件

要求

在尝试此配置之前，请确保您具备思科统一无线网络(CUWN)的基本知识：

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行固件版本7.0.116.0的4400无线局域网控制器(WLC)

- 1131轻量接入点(LAP)

- 运行软件版本4.0的802.11a/b/g无线LAN客户端适配器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

WLC上的客户端限制

每个WLC平台对其支持的WLAN客户端数量都有上限。下表显示了各种控制器平台的上限：

WLC平台

最大客户端数量

Cisco 2100系列控制器

350

Cisco 2500系列控制器

500

Cisco 4400系列控制器

5000

Cisco 5500系列控制器

7000

Cisco Flex 7500系列控制器

20000

WiSM2

10000

为了获得更多控制权，WLC还提供选项来定义连接到每个WLAN的客户端数量。此功能在您想要限制连接到网络的客户端（例如，访客客户端）数量时非常有用，它还可以确保网络中的WLAN带宽得到有效使用。

默认情况下，此值设置为0，这意味着可以连接到WLAN的客户端数量没有限制。

注意：目前，您无法限制连接到LAP的客户端数量。某些LAP对客户端关联有限制。有关此功能的详细信息，请参阅WLC配置指南的轻量接入点的客户端关联限制部分。

下一部分介绍如何配置WLAN上的客户端的最大数量。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

在此配置示例中，LAP注册到WLC。用户连接的两个WLAN（LAP1和LAP2）已配置。本示例介绍如何配置这些WLAN，以便在任何时候，WLAN LAP1仅接受25个客户端，而WLAN LAP2接受50个客户端关联。

配置 WLC

此过程假设WLAN（LAP1和LAP2）已配置，并介绍如何在这些无线局域网上启用最大客户端功能。

1. 在 WLC GUI 中，单击 WLANs。

此时将出现 WLANs 页。此页面列出在WLC上配置的WLAN。

2. 单击WLAN ID 1以选择WLAN LAP1。系统将显示WLAN Edit页面。

3. 单击 Advanced 选项卡。

4. 在Maximum Allowed Clients字段中输入允许的最大客户端数量。本示例对LAP1使用25。

5. 对WLAN LAP2重复这些步骤，并将允许的最大客户端限制配置为50。

注意：要通过WLC CLI完成此配置，请使用以下命令：config wlan max-associated-clients max-clients <wlanid>

验证

您可以使用show wlan <wlan id> 命令验证配置，如以下示例代码所示：

(Cisco Controller) >show wlan 1

WLAN Identifier.................................. 1

Profile Name..................................... LAP1

Network Name (SSID).............................. LAP1

Status........................................... Enabled

MAC Filtering.................................... Disabled

Broadcast SSID................................... Disabled

AAA Policy Override.............................. Disabled

Network Admission Control

Radius-NAC State............................... Disabled

SNMP-NAC State................................. Disabled

Quarantine VLAN................................ 0

Maximum number of Associated Clients............. 25

Number of Active Clients......................... 0

Exclusionlist Timeout............................ 60 seconds

Session Timeout.................................. 1800 seconds

CHD per WLAN..................................... Enabled

Webauth DHCP exclusion........................... Disabled

Interface........................................ vlan50

Multicast Interface.............................. Not Configured

相关信息

- 思科无线LAN控制器命令参考，版本7.0.116.0

- Cisco 无线 LAN 控制器配置指南 7.0.116.0 版

- 技术支持和文档 - Cisco Systems