目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

识别错误事件

错误事件定义

排除错误事件故障

线路代码违规和线路误码秒数增加

严重错误成帧秒数和不可用秒数增加

T3线路的硬插拔环回测试

在BNC上设置硬电缆环回

检验硬插拔环回

PA-T3:准备进行扩展的 ping 测试

PA-T3:执行扩展的 ping 测试

PA-MC-T3:为T1线路上的BERT做好准备

PA-MC-T3:在T1线路上执行BERT

相关信息

简介

本文档介绍各种T3错误事件，并说明如何识别和排除它们。本文档还包含“硬插拔环回测试”部分。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

识别错误事件

根据所使用的端口适配器类型，Cisco IOS®软件命令显示T3错误事件。

- PA-T3:show controllers serial

dodi#show controllers serial 5/0

M1T-T3 pa: show controller:

...

Data in current interval (798 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation

0 C-bit Coding Violation

0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs

0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs

0 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs

- PA-MC-T3:show controllers T3

dodi#show controllers T3 4/0

T3 4/0 is up.

...

Data in current interval (81 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation

0 C-bit Coding Violation

0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Severely Err Secs

0 Severely Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs

0 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored

Total Data (last ... 15 minute intervals)

错误事件定义

无论使用哪个端口适配器，T3错误事件定义如下：

- 行代码违规(LCV):在具有三零替换(B3ZS)线路代码的双极中接收的双极违规(BPV)数。

- P位错误秒(PES):具有一个或多个PCV、一个或多个帧外缺陷或检测到的传入警报指示信号(AIS)的秒。

- C位编码违规(CCV):通过C位报告的编码违规数。对于C位奇偶校验，它是在累积间隔内发生的CP位奇偶校验错误计数。

- P位严重错误秒(PSES):第二个具有44个或更多PCV、一个或多个帧外缺陷或检测到的传入AIS。

- 严重错误成帧秒:接收远程警报指示或发生帧丢失情况的一秒间隔数。

- 不可用秒(UAS):控制器关闭的一秒间隔数。

- 线路错误秒:发生线路代码违规的一秒间隔数。

- C位误码秒:一个或多个CCV、一个或多个帧外缺陷或检测到的传入AIS的秒数。当计数UAS时，此量规不会递增。

- C位严重误码秒:44个或多个CCV、一个或多个帧外缺陷或检测到的传入AIS的秒数。当计数UAS时，此量规不会递增。

- 总数据（最后…… 15分钟间隔）:15分钟间隔的T3信号质量汇总统计信息。此数据块中的计数器每24小时（96次间隔）清除一次。

排除错误事件故障

本节介绍T3线路上发生的各种错误事件，并提供有关如何修复这些错误的信息。

线路代码违规和线路误码秒数增加

要排除这些错误事件，请执行以下操作：

1. 确保位于75欧姆同轴电缆远端的设备发送带B3ZS线路代码的T3信号。

2. 检查75欧姆同轴电缆是否存在中断或其他物理异常，以检查其完整性。如有必要，请更换电缆。

3. 把一个外部回环电缆插入到端口。有关详细信息，请参阅T3线路的硬插头环回测试部分。

严重错误成帧秒数和不可用秒数增加

要排除这些错误事件，请执行以下操作：

1. 确保本地接口端口配置与远端设备配置相对应。

2. 尝试在本地端识别警报，并按照T3警报故障排除中的建议执行操作。

3. 把一个外部回环电缆插入到端口。有关详细信息，请参阅T3线路的硬插头环回测试部分。

T3线路的硬插拔环回测试

硬插头环回测试用于确定路由器硬件是否有任何故障。如果路由器通过硬插拔环回测试，问题出在T3线路的其他位置。

在BNC上设置硬电缆环回

要设置硬插拔环回，您需要一根75欧姆同轴电缆，每端均带凸式BNC连接器。使用此同轴电缆将端口适配器上的传输(TX)端口连接到其接收(RX)端口。

您还需要在T3串行接口/控制器和所有T1控制器（仅PA-MC-T3）上配置内部时钟源。

检验硬插拔环回

根据所使用的端口适配器类型，您必须通过扩展ping（对于PA-T3）或T1位错误率测试(BERT)（对于PA-MC-T3）验证硬环回。

PA-T3:准备进行扩展的 ping 测试

要准备扩展ping测试，请完成以下步骤：

1. 使用 write memory 命令保存您的路由器配置。

2. 在接口配置模式下将接口串行的封装设置为高级数据链路控制(HDLC)。

3. 使用show running-config命令检查接口是否具有唯一的IP地址。如果串行接口没有IP地址，请获取唯一地址，并将其分配给子网掩码为255.255.255.0的接口。

4. 清除接口计数器。为此，请使用clear counters命令。

PA-T3:执行扩展的 ping 测试

要执行串行线路ping测试，请完成以下步骤：

1. 输入此信息：

- type：ping ip

- 目标地址=输入刚分配了IP地址的接口的IP地址。

- 重复计数 = 1000

- 数据报大小 = 1500

- 超时 = 按 ENTER

- 扩展命令=是

- 源地址 = 按 ENTER

- 设置 IP 标头的 Df 位 = 按 ENTER

- 验证回复数据 = 按 ENTER

- 数据模式= 0x0000

- 按ENTER三次键

注意：ping数据包大小为1500字节，我们执行全零ping(0x0000)。 此外，ping计数规范设置为1000。因此，在本例中，有1000个1500字节的ping数据包被发送出去。

2. 检查show interfaces serial命令输出，确定输入错误是否增加。如果输入错误没有增加，则本地硬件（电缆、路由器接口卡）可能状态良好。

3. 使用不同的数据模式执行其他扩展 ping。例如：

- 重复第1步，但使用数据模式0x1111。

- 重复第1步，但使用数据模式0xffff。

- 重复步骤1，但使用数据模式0xaaa。

4. 检验所有扩展ping测试是否100%成功。

5. 输入show interfaces serial命令。您的T3串行接口应没有循环冗余校验(CRC)、帧、输入或其他错误。通过查看show interfaces serial命令输出底部的第五行和第六行来检验此情况。

如果所有ping操作都100%成功，且没有错误，则硬件必须完好。问题要么是布线问题，要么是电话公司问题。

6. 从接口上拔下环回电缆，然后将T3线重新插入端口。

7. 在路由器上输入 copy startup-config running-config EXEC 命令，以清除在扩展 ping 测试过程中对 running-config 进行的任何更改。当提示输入目标文件名时，请按 Enter 键。

PA-MC-T3:为T1线路上的BERT做好准备

PA-MC-T3中内置了位错误率测试(BERT)电路。您可以配置任何T1线路（而非T3线路）以连接到板载BERT电路。

板载BERT电路可以生成两类测试模式：

- 伪随机

- 重复性

伪随机测试模式为指数数，符合ITU-T O.151和O.153。重复测试模式为0或1，或交替的0和1。

要为T1线路上的BERT做好准备，请使用clear counters命令清除接口计数器。

PA-MC-T3:在T1线路上执行BERT

要在T1线路上执行BERT，请完成以下步骤：

1. 使用T1 <T1-line-number> bert pattern 2^23 interval 1 T3控制器配置命令（其中T1-line-number为1-28）在T1线路上发送BERT模式。

2. 完成BERT后，检查show controllers T3命令输出，并确定是否：

- 接收的位数与BERT间隔期间T1线路上发送的位数相对应。

- 位错误保持为零(0)。

如果位错误没有增加，则本地硬件（电缆、路由器接口卡）可能处于良好状态。

T3 4/0 T1 2

No alarms detected.

Framing is crc4, Clock Source is line, National bits are 0x1F.

BERT test result (done)

Test Pattern : 2^23, Status : Not Sync, Sync Detected : 1

Interval : 1 minute(s), Time Remain : 0 minute(s)

Bit Errors(Since BERT Started): 0 bits,

Bits Received(Since BERT start): 111 Mbits

Bit Errors(Since last sync): 0 bits

Bits Received(Since last sync): 111 Mbits

3. 在其他T1线路上执行其他BERT。

如果所有BERT都100%成功，并且没有位错误，则硬件必须良好。在这种情况下，问题要么出在电缆上，要么出在电话公司。

4. 从接口上拔下环回电缆，然后将T3线重新插入端口。

如果您打开服务请求，请向思科TAC提供以下命令的输出：

- show running

- show controller

- clear counters

- show interfaces

- ping不同模式

相关信息

- T3警报故障排除

- 技术支持 - Cisco Systems