目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何在思科集成多业务路由器(ISR)4000系列平台上配置SM-X-1T3/E3卡。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

以下是ISRG3上SM-X-1T3/E3卡的配置。

注意：使用命令查找工具（仅限注册用户）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

Router# configure terminal

Router (config)# card type t3 1

将插槽1中的卡配置为在T3模式下工作：

Router(config)# controller t3 1/0

Router(config-controller)# clock source line

注意：ISR 4000平台中的SM-X-1T3/E3卡上没有服务模块(SM)接口，这与ISR第二代(ISRG2)平台(例如；3900系列路由器)。

Router#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0/1 unassigned YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES NVRAM administratively down down

Serial1/0/0                   10.1.1.1           YES  NVRAM up up

Router#

在3900平台上，您会看到一个逻辑SM接口：

Router# show ip interface brief

Serial1/0          10.1.1.1          YES   NVRAM up up

SM1/1              192.168.2.1 YES   NVRAM up up

在ISR G2平台上，SM-X-1T3/E3卡具有逻辑SM 1/1接口，该接口通过192.168.（1+插槽编号）。0范围内的背板动态获取IP地址。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 了解ISR-G2路由器平台上的DS3 SM模块[SM-X-1T3/E3]并排除故障

- 技术支持和文档 - Cisco Systems