目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

使用计数器

Slip Secs计数器增加

帧丢失秒数增加

行代码违规增加

路径编码差错率增加

验证 isdn switch-type 与 pri-group timeslots 配置

信令信道的验证

相关信息

简介

本文档将介绍 T1 线路上出现的各种错误事件，并提供故障排除信息以解决这些问题。将本文档与 T1 第一层故障排除、T1 警报故障排除和 T1 PRI 故障排除文档结合使用，可以解决大多数常见的 T1 问题。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

使用计数器

show controller t1 命令用于显示特定于控制器硬件的控制器状态。此信息对技术网络人员执行的诊断任务是有用的。网络处理器模块(NPM)或多信道接口处理器(MIP)可能查询端口适配器确定他们的当前状态。

show controller t1 EXEC 命令还可以提供以下信息：

- 有关 T1 链路的统计信息。如果指定插槽和端口号，将显示每 15 分钟时段的统计信息。

- 故障排除物理层和数据链路层问题的信息。

- T1 线路上的本地或远程警报信息（如果有）。

使用show controller指令发现控制器是否显示有错误或预警。要查看成帧、线路编码和滑移秒错误计数器是否增加，请重复使用 show controller t1 命令。注意计数器的值当前间隔的。

有关成帧和线路编码设置，请咨询您的服务提供商。通常使用二进制 8 零取代 (B8ZS) 线路编码和扩展超帧 (ESF)，以及交替传号反转 (AMI) 线路编码和超帧 (SF)。

Slip Secs计数器增加

如果 T1 线路上存在偏差，说明存在计时问题。客户端设备 (CPE) 需要与 T1 供应商（电信公司）的时钟同步。 请完成以下步骤以更正此问题：

1. 确保时钟源派生自电信公司。在 show controller t1 EXEC 命令输出中，确保存在 Clock Source is line primary。

注意：如果有多个T1进入访问服务器，则只有一个T1可以是主源。其他 T1 从主时钟源获取时钟。如果有多个 T1，请确保指定为主要时钟源的 T1 线路配置正确。您还可以配置另一条 T1 线路来提供时钟，以防主时钟源出现故障，为此，请通过控制器配置模式使用 clock source line secondary 命令。

2. 通过控制器配置模式设置主 T1 时钟源和辅助 T1 时钟源。例如：

maui-nas-03(config-controlle)#clock source line primary

和

maui-nas-03(config-controlle)#clock source line secondary 1

确保您指定为主时钟源和辅助时钟源的 T1 都处于活动状态，且运行稳定。有关时钟源的详细信息，请参阅文档 AS5xxx 网络接入服务器的时钟同步。

注意：在某些平台（AS5350、AS5400、AS5800等）上，时钟源是使用dial-tdm-clock命令指定的。有关详细信息，请参阅“命令查找工具”。可以在工具和实用程序中找到此工具及其他 Cisco TAC 工具。

帧丢失秒数增加

执行下列步骤：

1. 保证在端口配置的组帧格式符合线路的组帧格式。在show controller t1输出中查找“Framing is {ESF|SF}”(帧是{ESF|SF})。

2. 要更改成帧格式，请在控制器配置模式下使用 framing {sf | esf}命令。例如：

maui-nas-03(config-controlle)#framing esf

3. 使用 cablelength long 或 cablelength short 命令更改线路布局。

有关布局设置的详细信息，请联系您的服务提供商并参阅 T1/E1 控制器指令文档。

行代码违规增加

执行下列步骤：

1. 确保端口上配置的线路编码与线路的线路编码相匹配。在 show controller t1 输出中查找“Line Code is {B8ZS|AMI}”。

2. 要更改线路编码，请在控制器配置模式下使用 linecode {ami | b8zs}命令。例如：

maui-nas-03(config-controlle)#linecode b8zs

3. 使用 cablelength long 或 cablelength short 命令更改线路布局。

有关布局设置的详细信息，请联系您的服务提供商并参阅 T1/E1 控制器指令文档。

路径编码不符是 SF 的帧同步错误，ESF 的循环冗余校验 (CRC) 错误。路径编码不符和线路代码不符问题通常同时出现。请务必确认您的线路编码正确无误。

路径编码差错率增加

路径编码不符错误事件是指 D4 (SF) 格式的帧同步位错误，或 ESF 格式的 CRC 错误。路径编码不符和线路代码不符问题通常同时出现。请务必确认您的线路编码正确无误。

1. 确保端口上配置的线路编码与线路的线路编码相匹配。在 show controller t1 输出中查找“Line Code is {B8ZS|AMI}”。

2. 要更改线路编码，请在控制器配置模式下使用 linecode {ami | b8zs}命令。例如：

maui-nas-03(config-controlle)#linecode b8zs

3. 使用 cablelength long 或 cablelength short 命令更改线路布局。

有关布局设置的详细信息，请联系您的服务提供商并参阅 T1/E1 控制器指令文档。

验证 isdn switch-type 与 pri-group timeslots 配置

使用show running-config指令保证正确地配置isdn switch-type和pri-group timeslots。要指定 ISDN 接口上的中心局交换机类型，请使用 isdn switch-type 全局配置命令。此命令的选项包括 primary-5ess、primary-dms100 和 primary-ni。请联系您的服务提供商，获取正确的值以供使用。

注意：如果在同一控制器上定义了ISDN PRI组和信道组，请确保不重叠时隙或在信道组中使用ISDN D信道时隙。有关信道组的详细信息，请参阅信道化 E1 和信道化 T1 设置命令。配置主速率接口 (PRI) 时，请使用 isdn switch-type 全局配置命令配置交换机类型。

配置 isdn switch-type 和 pri-group ：

maui-nas-03#configure terminal

maui-nas-03(config)#isdn switch-type primary-5ess

maui-nas-03(config)#controller t1 0

maui-nas-03(config-controlle)#pri-group timeslots 1-24

信令信道的验证

如果错误计数器未增加，但问题仍然存在，请完成以下步骤验证信令信道已启用且配置正确。

1. 运行 show interfaces serial number:23 命令，其中 number 为接口号。

2. 确保接口已启动。如果接口未启动，请使用 no shutdown 命令启动接口。例如：

maui-nas-03#config terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

maui-nas-03(config)#interface serial 0:23

maui-nas-03(config-if)#no shutdown

3. 确保封装采用 PPP。否则，请使用encapsulation ppp指令设置封装。例如：

maui-nas-03(config-if)#encapsulation ppp

4. 确保接口不处于还回模式。应该设置只为了便于测试环回。使用无环回指令去除环回。例如：

maui-nas-03(config-if)#no loopback

5. 路由器重新通电。

如果问题仍然存在，请参考下面的某些文档，然后与您的服务提供商或 Cisco 技术支持中心 (TAC) 联系。

相关信息

- T1 第一层故障排除

- T1 警报故障排除

- T1 PRI 故障排除

- T1/56K 线路硬插线环回测试

- T1/E1控制器指令

- 串行端口和T1/E1中继配置

- 配置信道化 E1 和信道化 T1

- 配置串行接口

- 技术支持 - Cisco Systems