目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

示例 1：NAS未同步到单台交换机

示例 2：NAS同步到同一TDM网络中的多台交换机

示例 3：NAS同步到不同但准同步TDM网络中的多台交换机

示例 4：NAS在TDM网络中同步到交换机并连接到未同步的PBX

示例 5：NAS连接到两个独立的未同步TDM网络

示例 6：两个NAS、两个独立的未同步TDM网络

示例7.两个NAS ，背对背（在实验环境中）

NAS 时钟命令

AS5200、AS5300

AS5350、AS5400、AS5800、AS5850

相关信息

简介

本文档概述了AS5xxx网络接入服务器(NAS)的时钟同步，并使用几个示例来说明这一点。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco AS5xxx网络接入服务器。

- Cisco 2691、Cisco 28xx、安装了MIX模块的Cisco 3660、Cisco 37xx和Cisco 38xx平台。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

广域数字传输通常要求发射器和接收器正确同步。局域异步数字传输（例如异步RS-232或以太网）通常不要求接收器的内部时钟与发射器的内部时钟紧密同步。接收方与发送的每个帧重新同步。异步接收器的定时可能与发送器的定时相差千分之一，而不会丢失数据。

在时分复用(TDM)网络中，所有网络组件必须相互同步，否则数据可能丢失。如果接收器的运行速度慢于或快于发射器，则可能会发生时钟漂移。每次滑动都会导致帧从数据流中丢失或添加到数据流中。滑移的影响取决于使用TDM信道的应用：

- 同步点对点协议(PPP)等数字应用通常会丢失一帧数据并导致重新传输。

- 声带调制解调器会话通常会重新训练，并导致传输暂停约15秒。

- 语音呼叫通常会受到咔嗒声的影响。

将AS5xxx NAS连接到TDM网络时，必须仔细考虑您使用的时钟方案。在以下示例中，在一个时钟域中正确同步的TDM网络组件显示为绿色。位于单独的未同步时钟域中的其他TDM组件显示为橙色，而数据包网络组件显示为蓝色。

示例 1：NAS未同步到单台交换机

NAS连接到单个TDM交换机，但未与该交换机同步。NAS可以使用本地振荡器（自由运行）或同步到其他源。NAS和TDM交换机之间的接口上会出现错误。解决方案是配置NAS以从线路派生时钟。

示例 2：NAS同步到同一TDM网络中的多台交换机

NAS连接到两台TDM交换机。两台交换机位于同一TDM网络中，并且彼此同步。配置NAS以从其中一条线路获取时钟，并故障切换到另一条线路。

示例 3：NAS同步到不同但准同步TDM网络中的多台交换机

NAS连接到两台TDM交换机，这两台交换机位于不同的TDM网络中。网络不直接以通用方式计时。但是，它们是准同步的，并且都使用如此精确的时钟，以至于它们出于所有实际目的都是同步的。与示例2一样，配置NAS以从其中一条线路获取时钟，并故障切换到另一条线路。

示例 4：NAS在TDM网络中同步到交换机并连接到未同步的PBX

NAS配置为从左侧的交换机派生时钟。专用交换机(PBX)使用不同的源进行同步，因此右侧的橙色跨度会出现偏差。解决方案是重新配置PBX，从而从线路到NAS的时钟。

示例 5：NAS连接到两个独立的未同步TDM网络

在这种情况下， NAS连接到两个不同的TDM网络，这些网络彼此不同步。如果NAS从绿色网络获得时钟，它将在跨到橙色网络的跨度上出现滑落。如果它从橙色网络获得时钟，则到绿色网络的跨度将滑落。只要TDM网络无法同步，它们互连时就不可避免地会出现故障。在此场景中，使用两个NAS和两个独立的未同步TDM网络，如示例6所示。

示例 6：两个NAS、两个独立的未同步TDM网络

此处，我们有两个未同步的TDM网络，由数据包网络路径分隔。这可防止TDM跨段上出现滑移。但是，如果我们通过数据包网络通过IP语音(VoIP)链路在两个网络之间建立电路，则可能会发生同步问题。

示例7.两个NAS ，背对背（在实验环境中）

我们已配置了一个NAS来源时钟（自由运行）。 另一个配置为从线路派生时钟。

NAS 时钟命令

AS5200、AS5300

要将系统配置为源时钟，请使用clock source free-running controller命令。要配置系统以从线路派生时钟，请使用clock source line primary和clock source line secondary命令。如果不想从某条线路(例如，在示例4中，PBX从NAS派生时钟)派生时钟，请使用clock source internal命令。

AS5350、AS5400、AS5800、AS5850

使用dial-tdm-clock (适用于早于Cisco IOS®软件版本12.2(11)T)或tdm clock (适用于Cisco IOS软件版本12.2(11)T及更高版本)全局命令来优先处理时钟源。

注：有关所有其他平台的配置命令的信息，请参阅各自的用户手册。

相关信息

- 拨号和接入技术支持

- WAN 技术支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems