目录

简介

开始使用前

规则

先决条件

使用的组件

制作 RJ-45 上的 E1 环回插件

制作DB-15上的 E1 环回插件

E1 管脚引线

准备扩展 ping 测试

执行扩展 ping 测试

相关信息

简介

硬件环回插件测试用于查看路由器是否存在故障。如果路由器通过硬件回环插头测试，则问题在线路的别处存在。

开始使用前

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

先决条件

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本。

- Cisco IOS® 软件版本 12.0

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

制作 RJ-45 上的 E1 环回插件

完成以下步骤，创建 E1 环回插件：

1. 使用电线裁剪器剪切一条 5 英寸长并接有连接器的工作电缆。

2. 剥离电线。

3. 将引脚 1 到 4 的金属线缠在一起。

4. 将引脚 2 到 5 的金属线缠在一起。

5. 将其他金属线保留原样。

RJ-45插孔上的引脚编号为1到8。当金属引脚朝向您且电缆垂下时，引脚1是最左端的引脚。

有关详细信息，请参阅有关 RJ-45 电缆的文档。

制作DB-15上的 E1 环回插件

完成以下步骤，在 DB-15 上创建 E1 环回插件：

1. 使用电线裁剪器剪切一条 5 英寸长并接有连接器的工作 DB-15 电缆。

2. 剥离电线。

3. 将引脚 2 到 15 的金属线缠在一起。

4. 将引脚 9 到 8 的金属线缠在一起。

5. 将其他金属线保留原样。

E1 管脚引线

路由器

网络终端

DB-1

BNC

DB-15

Twinax

RJ-45

针

信号平方

信号

针

信号

针

信号

针

信号

9

Tx 提示

Tx 提示

1

Tx 提示

Tx-1

Tx 提示

1

Tx 提示

2

Tx 环

Tx 屏蔽

9

Tx 环

Tx-2

Tx 环

2

Tx 环

10

Tx 屏蔽

-

2

Tx 屏蔽

屏蔽

Tx 屏蔽

3

Tx 屏蔽

8

Rx 提示

Rx 提示

3

Rx 提示

Rx-1

Rx 提示

4

Rx 提示

15

Rx 环

Rx 屏蔽

11

Rx 环

Rx-2

Rx 环

5

Rx 环

7

Rx 屏蔽

-

4

Rx 屏蔽

屏蔽

Rx 屏蔽

6

Rx 屏蔽

准备扩展 ping 测试

要准备进行扩展的 ping 测试，请完成以下步骤：

1. 将插头插入相关端口中。

2. 使用 write memory 命令保存您的路由器配置。例如：

bru-nas-03#write memory

Building configuration... [OK]

3. 要在信道化E1（PRI或CAS）上运行环回测试，我们需要使用channel-group E1控制器命令创建一个或多个映射到信道化E1中一组时隙的串行接口。如果E1配置为PRI，则需要在使用channel-group 命令之前删除pri-group。如果不使用信道化 E1，请继续执行步骤 4。

bru-nas-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

bru-nas-02(config)#controller e1 0

bru-nas-02(config-controller)#no pri-group timeslots 1-31

bru-nas-02(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-31

注意：这将创建一个Serial0:0接口（其中，前0代表控制器，后0代表信道组编号），使用所有31个时隙来聚合1.984Mbps。

有关执行扩展 ping 测试的详细信息，请参阅对串行线路进行故障排除文档中的使用扩展 ping 测试。

4. 将接口序列 0:0 的封装设置为接口配置模式下的高级数据链路控制 (HDLC)。例如：

bru-nas-03(config)#interface serial 0:0

bru-nas-03(config-if)#encapsulation HDLC

bru-nas-03(config-if)#^Z

5. 使用 show running config 命令查看接口是否拥有唯一的 IP 地址。如果上述串行接口没有IP地址，请获取唯一地址并将其分配给子网掩码为255.255.255.0的接口。例如：

bru-nas-03(config-if)#ip address 172.22.53.1

6. 使用 clear counters 命令清除接口计数器。例如：

bru-nas-03#clear counters

Clear "show interface" counters on all interfaces [confirm]

bru-nas-03#

7. 根据执行扩展 ping 测试部分所述执行扩展 ping 测试。

执行扩展 ping 测试

ping 命令是 Cisco 网际互联设备以及许多主机系统上可用的有用测试。在 TCP/IP 中，此诊断工具也称为 Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo 请求。

注意：当show interfaces serial输出中注册了大量输入错误时，ping命令特别有用。

Cisco 互联设备提供了一种按顺序自动发送多个 ping 数据包的机制。将 CSU/DSU 设置为环回模式之后，无需环回插件即可执行扩展 ping 测试。但是，使用环回插件可更加有效地隔离问题。有关详细信息，请参阅有关接口命令的文档。

完成以下步骤，执行串行线路 ping 测试：

1. 按照这些步骤执行扩展 ping 测试：

1. type：ping ip

2. 目标地址 = 输入已为其分配 IP 地址的接口 IP 地址

3. 重复计数 = 50

4. 数据报大小 = 1500

5. 超时 = 按 ENTER

6. 扩展 cmds = yes

7. 源地址 = 按 ENTER

8. 服务类型 = 按 ENTER

9. 数据模式：0x0000

10. 按 ENTER 三次。

注意ping信息包大小是1500个字节，并且我们执行全零ping (0x0000)。 此外，ping计数规范设置为50。因此，在本例中，有50个1500字节的ping数据包被发送出去。

以下为示例输出：

bru-nas-03#ping ip

Target IP address: 172.22.53.1

Repeat count [5]: 50

Datagram size [100]: 1500

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: yes

Source address or interface:

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data? [no]:

Data pattern [0xABCD]: 0x0000

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 50, 1500-byte ICMP Echos to 172.22.53.1, timeout is 2 seconds:

Packet has data pattern 0x0000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (50/50), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

bru-nas-03#

2. 检查 show interface serial 命令输出，以确定输入错误是否增加。如果输入错误未增加，本地硬件（DSU、电缆、路由器接口卡）很可能状况良好。

3. 使用不同的数据模式执行其他扩展 ping。例如：

重复步骤 1，但使用数据模式 0x0001

重复步骤 1，但使用数据模式 0x0101

重复步骤 1，但使用数据模式 0x1111

重复步骤 1，但使用数据模式 0x5555

重复步骤 1，但使用数据模式 0xffff

4. 验证所有扩展 ping 测试是否全部成功。

5. 输入 show interface <X>（应使用接口编号替换此处的 x）命令。

您的 E1 串行接口不应该有循环冗余校验 (CRC)、帧、输入或其他错误。通过查看show interface serial命令输出底部的第五条和第六条线路对此进行验证。

如果所有 ping 全部成功且没有错误，则硬件良好。问题由布线或电信公司问题导致。

6. 从接口中拔出环回插件，并将 E1 线路插回到端口中。

7. 在路由器上输入 copy startup-config running-config EXEC 命令，以清除在扩展 ping 测试过程中对 running-config 进行的任何更改。当提示输入目标文件名时，请按 Enter 键。例如：

bru-nas-03#copy startup-config running-config

Destination filename [running-config]?

Command will take effect after a shutdown

4078 bytes copied in 1.80 secs (4078 bytes/sec)

bru-nas-03#

如果上述硬插件环回测试无法帮助您找出问题，请记录扩展 ping 测试的控制台输出，以便在建立 TAC 案例时将此信息作为参考进行转发。

相关信息

- 接口命令

- 接入技术支持页面

- 技术支持 - Cisco Systems