目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

流程图

相关信息

简介

本文档展示了 E1 PRI 故障排除流程图。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

流程图

要查看详细信息，请单击命令框。点击红色的信息到下一张流程图。

相关信息

- E1 故障排除

- E1 第 1 层故障排除

- E1 警报故障排除

- E1错误事件故障排除

- E1线路的硬插头环回测试

- 技术支持和文档 - Cisco Systems