目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

相关信息

简介

本文提供关于如何故障排除E1错误事件的信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

关于错误事件绘制的更多信息，点击对应到图形内的命令框的链接：

- 将终端控制器e1x时钟源线路主链路配置到E1错误事件故障排除的Slip Secs计数器增加部分。

- Use the show controller e1x command框链接到错误事件故障排除的介绍部分。

- Configure terminal controller e1x framing cr4 / no-crc4框链接到错误事件故障排除的帧丢失秒增加部分。

- 配置终端控制器e1x成帧cr4 / no-crc4框链接到E1错误事件故障排除的“线路代码违规增加”部分。

- 将Configure terminal controller isdn switch-type primary-net5框链接到E1错误事件故障排除的Verifying the isdn switch-type and pri-group timeslots Configuration部分。

- 指向E1错误事件故障排除的验证信令通道部分的链接的show interface ser x:15命令检查d通道。

- 指向E1错误事件故障排除的验证信令通道部分的配置终端接口serial x:15 no shutdown链接框。

- 指向E1错误事件故障排除中验证信令通道部分的配置终端接口serial x:15 encapsulation ppp links框。

- Configure terminal interface serial x:15 no loopback links(配置终端接口串行x:15 no环回链路)框，指向E1错误事件故障排除的Verifying the Signaling Channel（验证信令通道）部分。

相关信息

- E1 故障排除

- E1 第 1 层故障排除

- E1 警报故障排除

- E1 PRI 故障排除

- E1线路的硬插头环回测试

- 技术支持和文档 - Cisco Systems