目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

流程图

相关信息

简介

若要了解有关警报指示的详细信息，请参阅 E1 警报故障排除。点击红色的信息到下一张流程图。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

流程图

相关信息

- E1 故障排除

- E1 第 1 层故障排除

- E1错误事件故障排除

- E1 PRI 故障排除

- E1线路的硬插头环回测试

- 技术支持 - Cisco Systems