目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

方法

IE 分析示例

ANSI-617d（ANSI 或 Annex D）LMI 类型，DLCI 0

Q933a（CCITT 或 Annex A）LMI 类型，DLCI 0

Cisco LMI 类型，DLCI 1023

分析

其它限制

相关信息

简介

本文档根据本地管理接口(LMI)类型提供了计算可通过接口通告的数据链路连接标识符(DLCI)的最大理论数量的公式。列出了公式推导出的方法以及调试实例。

先决条件

要求

本文档的读者应掌握以下这些主题的相关知识：

- 帧中继。

- LMI的不同类型。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

方法

以下是标准LMI数据包故障。

请注意，DLCI的长度为两个字节，整个数据包的长度为10个字节加上信息元素(IE)的可变数据量。 我们可以使用debug frame-relay lmi命令查看永久虚电路(PVC)完整状态数据包的IE部分。(这些仅是来自帧交换机的完整状态消息；您还会看到使用此debug命令的常规状态消息。)

IE 分析示例

ANSI-617d（ANSI 或 Annex D）LMI 类型，DLCI 0

: Serial1(in): Status, myseq 3

: RT IE 1, length 1, type 0

: KA IE 3, length 2, yourseq 4 , myseq 3

: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 100, status 0x0

: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 200, status 0x0

Q933a（CCITT 或 Annex A）LMI 类型，DLCI 0

: Serial1(in): Status, myseq 1

: RT IE 51, length 1, type 0

: KA IE 53, length 2, yourseq 2 , myseq 1

: PVC IE 0x57, length 0x3 , dlci 100, status 0x0

: PVC IE 0x57, length 0x3 , dlci 200, status 0x0

Cisco LMI 类型，DLCI 1023

: Serial1(in): Status, myseq 68

: RT IE 1, length 1, type 0

: KA IE 3, length 2, yourseq 68, myseq 68

: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 100, status 0x2 , bw 0

: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 200, status 0x2 , bw 0

分析

请注意，在所有三种情况下，报告类型(RT)IE都为一个字节长，而KeepAlive(KA)IE为两个字节长。对于ANSI和Q933a LMI，PVC信息IE的长度为3字节，而对于Cisco LMI，由于附加的“bw”（对于带宽）值，其长度为6字节。“bw”值表示承诺信息速率(CIR);只有将帧中继交换机配置为转发此信息时，才会显示实际bw值。有关所示值的详细信息，请参阅debug frame-relay lmi的命令参考。

如果从Cisco设备获得show frame-relay lmi命令的输出，则可以使用 来显示潜在的故障和修复方法。若要使用这种功能，您必须是 注册 用户，能够登录入系统并且启用JavaScript功能。 来显示潜在的问题和修复方法，但使用 ，但你必须是注册用户，而且已经登录，并启用了JavaScript。

您可以使用Output Interpreter来显示潜在的问题和纠错方法。为了使用输出解释器，您必须是注册用户，登录并启用Javascript。

这三种情况下的静态开销均为13字节[整个LMI数据包减去IE（10字节）+ RT（1字节）+ KA（2字节）]。我们可以从最大传输单位(MTU)中减去此数字，以获得DLCI信息的总可用字节数。然后，我们将该数字除以PVC IE的长度（ANSI为5个字节，Q933a为8个字节，Cisco为8个字节），以得到接口的最大理论DLCI数：

对于ANSI或Q933a，公式为：(MTU - 13)/ 5=最大DLCI。

对于思科，公式为(MTU - 13)/ 8=最大DLCI。

注意：可以在帧之间共享标志，这会将静态开销降低到12字节。

其它限制

- 每个子接口采用一个接口描述符块(IDB)。 要验证路由器平台在Cisco IOS软件版本方面支持的IDB限制，请使用命令show idb。有关IDB及其不同平台限制的详细信息，请参阅Cisco IOS软件平台的最大接口和子接口数：IDB 限制。

- 所有PVC的CIR加在一起不应超过接口的时钟频率（访问速率）。

- 路由信息协议(RIP)或内部网关路由协议(IGRP)路由更新可能会为接口增加大量开销，具体取决于配置。

相关信息

- 帧中继LMI帧格式

- 帧中继技术支持

- 帧中继的配置与故障排除

- 帧中继技术概述

- 技术支持 - Cisco Systems