目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

验证

显示命令

故障排除

相关信息

简介

本文档展示了使用帧中继 (FR) 封装将两台思科路由器设置为背靠背连接的配置示例。这两台路由器通过数据通信设备 (DCE) 和数据终端设备 (DTE) 串行电缆进行连接。在测试环境中，背靠背设置十分有用。本文档介绍了配置背靠背设置的首选同时也是最简单的方法。

在FR路由器之间使用FR交换机或DCE设备，以提供本地管理接口(LMI)状态消息。由于背对背方案中没有交换机，两个路由器都禁用LMI 处理。

您还可以通过用一个路由器配置背对背设置，提供LMI状态更新供另一个路由器使用。但是，只有在背对背安装中检查LMI调试消息时，这样的配置才有必要。在这种情况下，LMI处理未被禁用，通过回应LMI状态询问，一端用作混合FR交换机。有关此配置的详细信息，请参阅“背靠背帧中继混合交换”。

在此配置示例中，连接至 DCE 电缆的路由器必须提供时钟控制。路由器 1 以 64 Kbps 的速率提供时钟（时钟速率为 64000）。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

要实施此配置，您需要以下硬件与软件组件：

- 支持 FR 封装的思科 IOS® 软件 11.2 及以上版本。

- 两台路由器，每台各有一个支持 FR 封装的接口。

注意：本文档中的信息来自隔离的实验环境。在使用之前，请确保您知道网络上的命令具备的潜在影响。

此配置使用下面软件和硬件版本开发并且被测试。

- 思科 IOS 软件 12.1(2) 版本。

- 思科 1604 路由器。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅限注册客户)。

网络图

本文档使用下图所示的网络设置。

配置

本文档使用如下所示的配置。

路由器 1

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation frame-

relay

no keepalive

!--- This command disables LMI processing.

clock rate 64000

!

interface Serial0.1

point-to-point

!--- A point-to-point subinterface has been created.

ip address 172.16.120.105

255.255.255.0

frame-relay

interface-dlci 101

!--- DLCI 101 has been assigned to this interface

!

路由器 2

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation frame-

relay

no keepalive

!--- This command disables LMI processing.

!

interface Serial0.1

point-to-point

!--- A point-to-point subinterface has been created.

ip address 172.16.120.120

255.255.255.0

frame-relay

interface-dlci 101

!--- DLCI 101 has been assigned to this interface

!

验证

在 发送no keepalive命令时，上述配置禁用两个路由器上的LMI 处理。由于LMI消息没有被交换，接口依然处于up/up状态，除非DTE电缆侧的时钟丢失，或者数据终端就绪(DTR)，并且DCE侧的Request To Send (RTS)丢失。由于已配置点对点子接口，因此无需 FR 映射语句。使用 frame-relay interface-dlci 命令指定的数据链路连接标识符 (DLCI) 必须匹配。

将DLCI分配给子接口时，则为这些子接口创建帧映射。

- no keepalive - 使用 FR 封装禁用串行线路的 LMI 机制。

- frame-relay interface-dlci - 向指定的 FR 子接口分配 DLCI。

如果不想使用点对点子接口，可以在主接口上配置 FR 映射语句。只要 FR 映射语句正确且配置了匹配的 DLCI，就能保持连接。

显示命令

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

输出解释器工具支持某些 show 命令（只限于注册用户），通过它可以查看 show 命令输出的分析。

- show frame-relay map - 显示映射条目和连接的相关信息。

- show frame-relay PVC - 显示用于 FR 接口的永久虚电路 (PVC) 的相关统计信息。

当FR映射语句适当配置时，show frame-relay map命令的输出应当类似于从路由器1获取的以下输出。

Router1#show frame map

Serial0.1 (up): point-to-point dlci, dlci

101(0x65,0x1850), broadcast

Router1#

由于LMI处理已被禁用，路由器不能从LMI状态消息确定PVC的状态。PVC 只能进行静态定义。

Router1#show frame pvc

PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay

DTE)

DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = STATIC,

INTERFACE = Serial0.1

input pkts 98            output pkts 52

in bytes 25879

out bytes 12160          dropped pkts 0

in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 37         out bcast bytes 10600

PVC create time 00:57:07, last time PVC status

changed 00:46:13

如果您的Cisco设备显示了show frame-relay map和show frame-relay pvc命令的输出，您可以利用这些输出，找到潜在问题和修复方法。要使用，您必须是处于登录状态的注册用户，并启用 JavaScript。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- WAN 技术支持页

- 技术支持 - Cisco Systems