目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

通过Catalyst 6000 CLI排除故障

排除注册问题

检查列侬的物理层统计信息

相关信息

简介

列侬卡(WS-X6608-T1/E1)是8端口数字网关和/或数字信号处理器(DSP)场，使用瘦客户端控制协议(SCCP)与Cisco CallManager 3.0交互。

本文档深入概述了可用于排除Lennon网关故障的debug和工程级命令。本文档涵盖从如何排除注册问题到如何直接从860处理器和DSP解决的问题获取信息等所有内容。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- WS-X6608-T1/E1数字网关卡

- Cisco Catalyst 6000 系列交换机

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

通过Catalyst 6000 CLI排除故障

首先，必须确保模块在机箱中可识别、已通电且处于运行状态。

使用show env power命令确保模块已识别并已通电。

evoice-cat6k-6a (enable) show env power 7

Module 7:

Slot power Requirement/Usage :

Slot Card Type           PowerRequested PowerAllocated CardStatus

Watts   A @42V Watts   A @42V

---- ------------------- ------- ------ ------- ------ ----------

3    WS-X6608-T1          83.16   1.98   83.16   1.98  ok

如果卡类型显示正确，则识别模块。卡通电时，CardStatus字段显示其他。最终显示出来。如果卡显示deny，则系统中的电源不足，无法为模块通电。

接下来，使用show version命令检查APP加载和DSP加载版本:

dtl7-1-cat6000-a (enable) show version 3

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- --------------------------------------

3   8    WS-X6608-T1         SAD04380DAW Hw : 1.1

Fw : 5.4(2)

Sw : 6.1(1a)

HP1: D004G300; DSP1: D005B300 (3.3.18)

HP2: D004G300; DSP2: D005B300 (3.3.18)

HP3: D004G300; DSP3: D005B300 (3.3.18)

HP4: D004G300; DSP4: D005B300 (3.3.18)

HP5: C001H300; DSP5: C002F300 (3.1.2)

HP6: C001H300; DSP6: C002F300 (3.1.2)

HP7: M001H300; DSP7: M002F300 (3.1.2)

HP8: M001H300; DSP8: M002F300 (3.1.2)

HP代表主机处理器，它是列侬机器上八个独立的860处理器。后面的加载ID称为应用加载。DSP字段指示在8个DSP上为该特定列侬端口加载的DSP代码的版本号（这总共提供64个DSP）。 如果DSP当前正在更新，则这些字段可以为空。

应用加载版本还告诉您端口当前配置的功能。三个有效设置是数字PRI网关、会议网桥或转码器/消息传输部分(MTP)。 加载文件的前四个字符告诉您它是哪种文件：

- D004 =数字网关应用加载

D005 =数字网关DSP负载

- C001 =会议网桥应用加载

C002 =会议网桥DSP负载

- M001 =转码器/MTP应用加载

M002 =转码器/MTP DSP负载

用户从未配置DSP加载文件名。它直接与特定应用加载文件关联。由于对DSP加载的更改较少，因此多个应用加载文件通常指向同一DSP加载文件。例如，D0040300、D004A300、D004B300应用加载文件都可以使用DSP加载文件D0050300。

接下来检查模块是否具有有效的IP配置信息，以及是否已向Cisco CallManager注册。使用show port命令。

dtl7-1-cat6000-a (enable) show port 3

Port  Name               Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ----- ------------

3/1                     connected  17           full 1.544 T1

3/2                     connected  17           full 1.544 T1

3/3                     connected  17           full 1.544 T1

3/4                     connected  17           full 1.544 T1

3/5                     enabled    17           full     - Conf Bridge

3/6                     enabled    17           full     - Conf Bridge

3/7                     enabled    17           full     - MTP

3/8                     enabled    17           full     - MTP

Port     DHCP    MAC-Address       IP-Address      Subnet-Mask

-------- ------- ----------------- --------------- ---------------

3/1     enable  00-01-c9-d8-55-74 10.192.17.98    255.255.255.0

3/2     enable  00-01-c9-d8-55-75 10.192.17.107   255.255.255.0

3/3     enable  00-01-c9-d8-55-76 10.192.17.108   255.255.255.0

3/4     enable  00-01-c9-d8-55-77 10.192.17.109   255.255.255.0

3/5     enable  00-01-c9-d8-55-78 10.192.17.110   255.255.255.0

3/6     enable  00-01-c9-d8-55-79 10.192.17.93    255.255.255.0

3/7     enable  00-01-c9-d8-55-7a 10.192.17.95    255.255.255.0

3/8     enable  00-01-c9-d8-55-7b 10.192.17.96    255.255.255.0

Port     Call-Manager(s)   DHCP-Server     TFTP-Server     Gateway

-------- ----------------- --------------- --------------- ---------------

3/1     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/2     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/3     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/4     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/5     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/6     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/7     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

3/8     172.18.112.17*    172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

172.18.112.18

(*): Primary

Port     DNS-Server(s)     Domain

-------- ----------------- -------------------------------------------------

3/1     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/2     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/3     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/4     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/5     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/6     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/7     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

3/8     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

(*): Primary

Port     CallManagerState DSP-Type

-------- ---------------- --------

3/1     registered       C549

3/2     registered       C549

3/3     registered       C549

3/4     registered       C549

3/5     registered       C549

3/6     registered       C549

3/7     registered       C549

3/8     registered       C549

Port  NoiseRegen NonLinearProcessing

----- ---------- -------------------

3/1  enabled    enabled

3/2  enabled    enabled

3/3  enabled    enabled

3/4  enabled    enabled

3/5  disabled   disabled

3/6  disabled   disabled

3/7  disabled   disabled

3/8  disabled   disabled

Port   Trap      IfIndex

-----  --------  -------

3/1   disabled  1262

3/2   disabled  1263

3/3   disabled  1264

3/4   disabled  1265

3/5   disabled  1266

3/6   disabled  1267

3/7   disabled  1268

3/8   disabled  1269

在此show port命令输出中，确保IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器、域和TFTP服务器地址正确。另请确保端口位于正确的VLAN中。每个列侬端口可以置于不同的子网中，并独立于同一模块上的其他端口运行。

检查卡是否已向Cisco CallManager注册。如果卡未注册，并且已在Cisco CallManager上配置，请参阅本文档的排除注册问题部分。

show port命令也可用于检查卡上每个端口的状态。状态字段根据端口类型（网关/会议/MTP）而异。

对于未向Cisco CallManager注册的任何端口，该端口根据该端口上的配置状态处于启用或禁用状态。MTP和会议网桥端口也显示已启用或已禁用。

注册的数字网关端口根据D信道的状态显示已连接或未连接。请记住，D信道在Cisco CallManager上终止，而不是在Lennon卡上终止。

呼叫启动后，show port voice active命令可用于收集有关系统上所有活动呼叫的信息以及有关各个呼叫的详细信息。类型显示网关端口的呼叫、会议端口的呼叫以及转码和MTP的转码

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port voice active

Port  Type         Total Conference-ID/ Party-ID IP-Address

Transcoding-ID

----- ------------ ----- -------------- -------- ---------------

3/1  call         2     -              -        10.192.17.115

10.192.17.93

3/6  conferencing 1     1              6        10.192.17.98

7        10.192.17.112

5        10.192.17.114

3/8  transcoding  1     2              9        172.18.112.109

11       10.192.17.113

为单个端口发出show port voice active命令，以获取更多详细信息。网关呼叫类似于此输出，字段不言自明。

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port voice active 3/1

Port  3/1 :

Channel #22:

Remote IP address                       : 10.192.17.115

Remote UDP Port:                          20972

ACOM Level Current                      : 200

Call State     :                          voice

Codec Type     :                          G711 ULAW PCM

Coder Type Rate:                          20

ERL Level      :                          200

Voice Activity Detection                : disabled

Echo Cancellation                       : enabled

Fax Transmit Duration (ms)              : 0

Hi Water Playout Delay                  : 65

Low Water Playout Delay                 : 65

Receive Bytes  :                          0

Receive Delay  :                          65

Receive Packets:                          0

Transmit Bytes :                          7813280

Transmit Packets                        : 48833

Tx Duration (ms)                        : 3597580

Voice Tx Duration (ms)                  : 3597580

这是会议端口的相同命令输出。每个会议都显示会议的参与者以及所使用的编解码器和数据包大小。

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port voice active 3/6

Port  3/6 :

Conference ID: 1

Party ID: 6

Remote IP address                     : 10.192.17.98

UDP Port     :                          26522

Codec Type   :                          G711 ULAW PCM

Packet Size (ms)                      : 20

Party ID: 7

Remote IP address                     : 10.192.17.112

UDP Port     :                          17164

Codec Type   :                          G711 ULAW PCM

Packet Size (ms)                      : 20

Party ID: 5

Remote IP address                     : 10.192.17.114

UDP Port     :                          19224

Codec Type   :                          G711 ULAW PCM

Packet Size (ms)                      : 20

这是转码端口的输出。这里，您会看到两个不同的编码解码器被转码。如果端口仅执行MTP而不进行转码，则两个参与者的编解码器类型相同。

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port voice active 3/8

Port  3/8 :

Transcoding ID: 2

Party ID: 9

Remote IP address                     : 172.18.112.109

UDP Port     :                          17690

Codec Type   :                          G7231 HIGH RATE

Packet Size (ms)                      : 30

Party ID: 11

Remote IP address                     : 10.192.17.113

UDP Port     :                          18732

Codec Type   :                          G729 B CS ACELP VAD

Packet Size (ms)                      : 20

Total: 1

排除注册问题

遇到的最常见问题之一是，检查卡是否已启动并运行，并已通过DHCP或手动配置接收其IP地址。

show port命令显示Cisco CallManager IP地址信息。确保IP信息和TFTP IP地址正确。。这将提供Cisco CallManager的IP地址。如果列侬端口无法获取有效的DHCP信息，可以使用tracy实用程序来确定问题所在。从Catalyst 6000 CLI发出tracy_start mod port命令。

在本例中，列侬是模块3。为排除端口3/1故障而发出的命令是tracy_start 3 1。

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng)

|            |

|            |

|||          |||

|||||        |||||

..:|||||||:....:|||||||:..

C i s c o   S  y s t e m s

CAT6K Digital Gateway (Lennon)

APP Version : D004G300, DSP Version : D005B300, Built Sep 13 2000 15:06:02

Device Name : SDA0001C9D85577

02:38:26.620 (CFG) DHCP Timeout Waiting on Server, DHCPState = INIT

02:38:58.620 (CFG) DHCP Timeout Waiting on Server, DHCPState = INIT

02:39:02.620 (CFG) DHCP Timeout Waiting on Server, DHCPState = INIT

如果此超时消息继续滚动，则与DHCP服务器联系时出现问题。首先检查列侬端口是否在正确的VLAN中。此信息在show port命令中。如果DHCP服务器与列侬端口不在同一VLAN中，则确保配置了适当的IP帮助地址，以将DHCP请求转发到DHCP服务器。在devtest中，在VLAN号更改后，Lennon会陷入此INIT状态，直到Lennon重置为止。在此状态下，如果所有配置都正确，请重置列侬。每次重置860时，您都会失去tracy会话。因此，您必须关闭活动会话并通过发出以下命令重新建立新会话：

tracy_close mod port

tracy_start mod port

检查以确保网络管理处理器(NMP)也能与列侬端口通信。尝试从NMP ping其内部IP地址。IP地址的格式为：

127.1.module.port

对于列侬端口5/4:

Console (enable) ping 127.1.5.4

127.1.5.4 is alive

如果所有这些都检出，而您仍然看到DHCPState = INIT消息，则请确保DHCP服务器正常工作。之后，获取嗅探器跟踪，查看请求是否被发送以及服务器是否做出响应。

一旦DHCP工作正常，tracy命令的输出需要显示：

00:09:05.620 (CFG) DHCP Server Response Processed, DHCPState = REQUESTING

00:09:05.620 (CFG) DHCP Server Response Processed, DHCPState = BOUND

00:09:05.620 (CFG) Requesting DNS Resolution of CiscoCM1

00:09:05.620 (CFG) DNS Error on Resolving TFTP Server Name.

00:09:05.620 (CFG) TFTP Server IP Set by DHCP Option 150 = 10.123.9.2

下一步是确保TFTP服务器IP地址正确，并确保Elvis从TFTP服务器获取其配置文件。如果在tracy输出中看到这一点，您的TFTP服务可能无法正常工作，或者Cisco CallManager上可能未配置Elvis:

00:09:05.620 (CFG) Requesting SAA00107B0013DE.cnf File From TFTP Server

00:09:18.620 (CFG) TFTP Error: Timeout Awaiting Server Response for .cnf File!

如果Lennon端口未获得配置文件，则尝试连接到与TFTP服务器相同的IP地址。除非您处于集群环境中，网关需要接收其冗余Cisco Call Manager列表，否则此操作无妨。如果卡未正确获取其TFTP信息，请检查Cisco CallManager上的TFTP服务并确保其运行。此外，检查Cisco CallManager上的TFTP跟踪。

另一个常见问题是Cisco CallManager上的列侬端口配置不正确。典型错误是您错误地输入了Elvis的MAC地址。如果出现这种情况，您可能会每两分钟在NMP控制台上继续获得此输出：

2000 Apr 14 19:24:08 %SYS-4-MODHPRESET:Host process (860) 7/1 got reset asynchronously

2000 Apr 14 19:26:05 %SYS-4-MODHPRESET:Host process (860) 7/1 got reset asynchronously

2000 Apr 14 19:28:02 %SYS-4-MODHPRESET:Host process (860) 7/1 got reset asynchronously

如果列侬端口不在Cisco CallManager数据库中，则tracy命令输出如下所示：

|            |

|            |

|||          |||

|||||        |||||

..:|||||||:....:|||||||:..

C i s c o   S  y s t e m s

CAT6K Digital Gateway (Lennon)

APP Version : D004G300, DSP Version : D005B300, Built Sep 13 2000 15:06:02

Device Name :

00:00:00.020 (XA) MAC Addr : 00-01-C9-D8-55-77

00:00:00.020 NMPTask:got message from XA Task

00:00:00.020 (NMP) Open TCP Connection ip:7f010101

00:00:00.030 NMPTask:Send Module Slot Info

00:00:00.030 NMPTask:get DIAGCMD

00:00:00.030 NMPTask:send DIAGCMD TCP ack

00:00:00.030 SPAN: Transmit clock slaved to span 3

00:00:00.030 SPAN: Transmit clock set to internal osc.

00:00:00.580 (DSP) Test Begin -> Mask<0x00FFFFFF>

00:00:01.570 SPAN: Transmit clock slaved to span 3

00:00:01.570 SPAN: Transmit clock set to internal osc.

00:00:01.570 (DSP) Test Complete -> Results<0x00FFFFFF/0x00FFFFFF>

00:00:01.810 NMPTask:get VLANCONFIG

00:00:02.870 (CFG) Starting DHCP

00:00:02.870 (CFG) Booting DHCP for dynamic configuration.

00:00:03.170 (CFG) DHCP Request or Discovery Sent, DHCPState = INIT

00:00:03.170 (CFG) DHCP Server Response Processed, DHCPState = REQUESTING

00:00:03.170 (CFG) DHCP Server Response Processed, DHCPState = BOUND

00:00:03.170 (CFG) Requesting DNS Resolution of CiscoCM1

00:00:16.170 (CFG) DNS Server Timeout on Resolving TFTP Server Name.

00:00:16.170 (CFG) TFTP Server IP Set by DHCP Option 150 = 172.18.112.17

00:00:16.170 (CFG) Requesting SDA0001C9D85577.cnf File From TFTP Server

00:00:16.170 (CFG) TFTP Error: .cnf File Not Found!

00:00:16.170 (CFG) Requesting SDADefault.cnf File From TFTP Server

00:00:16.170 (CFG) .cnf File Received and Parsed Successfully.

00:00:16.170 (CFG) Updating Configuration ROM...

00:00:16.620 GMSG: GWEvent = CFG_DONE --> GWState = SrchActive

00:00:16.620 GMSG: CCM#0 CPEvent = CONNECT_REQ --> CPState = AttemptingSocket

00:00:16.620 GMSG: Attempting TCP socket with CCM 172.18.112.17

00:00:16.620 GMSG: CCM#0 CPEvent = SOCKET_ACK --> CPState = BackupCCM

00:00:16.620 GMSG: GWEvent = SOCKET_ACK --> GWState = RegActive

00:00:16.620 GMSG: CCM#0 CPEvent = REGISTER_REQ --> CPState = SentRegister

00:00:16.770 GMSG: CCM#0 CPEvent = CLOSED --> CPState = NoTCPSocket

00:00:16.770 GMSG: GWEvent = DISCONNECT --> GWState = SrchActive

00:00:16.770 GMSG: CCM#1 CPEvent = CONNECT_REQ --> CPState = AttemptingSocket

00:00:16.770 GMSG: Attempting TCP socket with CCM 172.18.112.18

00:00:16.770 GMSG: CCM#1 CPEvent = SOCKET_NACK --> CPState = NoTCPSocket

00:00:16.770 GMSG: GWEvent = DISCONNECT --> GWState = Rollover

00:00:31.700 GMSG: GWEvent = TIMEOUT --> GWState = SrchActive

00:00:31.700 GMSG: CCM#0 CPEvent = CONNECT_REQ --> CPState = AttemptingSocket

00:00:31.700 GMSG: Attempting TCP socket with CCM 172.18.112.17

00:00:31.700 GMSG: CCM#0 CPEvent = SOCKET_ACK --> CPState = BackupCCM

00:00:31.700 GMSG: GWEvent = SOCKET_ACK --> GWState = RegActive

00:00:31.700 GMSG: CCM#0 CPEvent = REGISTER_REQ --> CPState = SentRegister

00:00:31.850 GMSG: CCM#0 CPEvent = CLOSED --> CPState = NoTCPSocket

00:00:31.850 GMSG: GWEvent = DISCONNECT --> GWState = SrchActive

00:00:31.850 GMSG: CCM#1 CPEvent = CONNECT_REQ --> CPState = AttemptingSocket

00:00:31.850 GMSG: Attempting TCP socket with CCM 172.18.112.18

00:00:31.850 GMSG: CCM#1 CPEvent = SOCKET_NACK --> CPState = NoTCPSocket

00:00:31.850 GMSG: GWEvent = DISCONNECT --> GWState = Rollover

show port命令将列侬端口显示为未注册，如以下输出所示：

dtl7-1-cat6000-a (debug-eng) show port 3/4

Port  Name               Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ----- ------------

3/4                     enabled    17           full     - unknown

Port     DHCP    MAC-Address       IP-Address      Subnet-Mask

-------- ------- ----------------- --------------- ---------------

3/4     enable  00-01-c9-d8-55-77 10.192.17.109   255.255.255.0

Port     Call-Manager(s)   DHCP-Server     TFTP-Server     Gateway

-------- ----------------- --------------- --------------- ---------------

3/4     -                 172.18.112.11   172.18.112.17   10.192.17.254

Port     DNS-Server(s)     Domain

-------- ----------------- -------------------------------------------------

3/4     161.44.15.250*    cisco.com

161.44.21.250

(*): Primary

Port     CallManagerState DSP-Type

-------- ---------------- --------

3/4     notregistered    C549

Port  NoiseRegen NonLinearProcessing

----- ---------- -------------------

3/4  -          -

Port   Trap      IfIndex

-----  --------  -------

3/4   disabled  1265

另一个可能的注册问题可能是加载信息不正确或加载文件损坏。如果TFTP服务器不工作，也可能出现问题。在这种情况下，tracy显示TFTP服务器报告未找到文件：

00:00:07.390 GMSG: CCM#0 CPEvent = REGISTER_REQ --> CPState = SentRegister

00:00:08.010 GMSG: TFTP Request for application load D0041300

00:00:08.010 GMSG: CCM#0 CPEvent = LOADID --> CPState = AppLoadRequest

00:00:08.010 GMSG: *** TFTP Error:  File Not Found ***

00:00:08.010 GMSG: CCM#0 CPEvent = LOAD_UPDATE --> CPState = LoadResponse

在这种情况下，Lennon请求App Load D0041300，但正确的负载名称是D0040300。当新的App Load也需要获取其相应的DSP负载时，可能会出现同样的问题。如果未找到新的DSP负载，则会显示类似消息。

检查列侬的物理层统计信息

最初，从配置为T1/E1网关的列侬端口获得的唯一第1层统计信息是通过此命令获得的。此选项仅适用于T1端口，因为E1上没有设备数据链路(FDL)。

cat6k-2 (enable) show port voice fdl 3/1

Port  ErrorEvents       ErroredSecond     SeverlyErroredSecond

Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h

----- -------- -------- -------- -------- -------- -----------

3/1  65535    65535    900      20864    900      20864

Port  FailedSignalState FailedSignalSecond

Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h

----- -------- -------- -------- ---------

3/1  1        1        900      20864

Port         LES               BES               LCV

Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h Last 15' Last 24h

----- -------- -------- -------- -------- -------- --------

3/1  0        0        0        0        0        0

但是，从App Load D004S030.bin开始，可以使用CLI调试选项tracy_send_cmd从列侬端口获取更详细的统计信息，如以下输出所示：

cat6k-2 (debug-eng) tracy_start 3 1

cat6k-2 (debug-eng) tracy_send_cmd

Usage: tracy_send_cmd <modN> <portN> " <taskID> <enable/set/get> <cmd>[options]

<level>/[level] "

Tracy调试也可以通过在PC上运行“DickTracy”应用程序，并通过IP会话访问Lennon上的HP860主机处理器来完成。如果使用“DickTracy”应用程序，则在与860建立IP会话后，使用菜单选项将成帧器任务ID设置为16并执行这些命令。

- show config

00:00:51.660 SPAN: CLI Request --> Show Span Configuration

Applique type is Channelized E1

Line Encoding -------> HDB3

Framing Format ------> CRC4

Signaling Mode ------> ISDN

Facility Data Link --> NONE (Disabled)

D-channel -----------> Enabled

Timing Source -------> slaved to Span 0 Rx Clock

Line Loopback Type --> No Loopback

Span Description ---->

(or for T1 example)

00:01:11.020 SPAN: CLI Request --> Show Span Configuration

Applique type is Channelized T1

Line Encoding -------> B8ZS

Framing Format ------> ESF

Signaling Mode ------> ISDN

Facility Data Link --> AT&T PUB 54016

Yellow Alarm Mode ---> F-bit Insertion

Line Buildout -------> 0dB

D-channel -----------> Enabled

Timing Source -------> Internal Osc.

Line Loopback Type --> No Loopback

Span Description ---->

- show status

00:00:36.160 SPAN: CLI Request --> Show Span Summary Status

E1 6/1 is up

No alarms detected.

Alarm MIB Statistics

Yellow Alarms -------> 1

Blue Alarms ---------> 0

Frame Sync Losses ---> 0

Carrier Loss Count --> 0

Frame Slip Count ----> 0

D-chan Tx Frame Count ----> 5

D-chan Tx Frames Queued --> 0

D-chan Tx Errors ---------> 0

D-chan Rx Frame Count ----> 5

D-chan Rx Errors ---------> 0

(or for T1 example)

00:00:51.310 SPAN: CLI Request --> Show Span Summary Status

T1 6/1 is down

Transmitter is sending Remote Alarm

Receiver has AIS Indication

Alarm MIB Statistics

Yellow Alarms -------> 1

Blue Alarms ---------> 2

Frame Sync Losses ---> 2

Carrier Loss Count --> 0

Frame Slip Count ----> 0

D-chan Tx Frame Count ----> 43

D-chan Tx Frames Queued --> 0

D-chan Tx Errors ---------> 0

D-chan Rx Frame Count ----> 0

D-chan Rx Errors ---------> 0

- show fdlintervals 3 — 数字3是从最近开始要显示的间隔数。

00:01:21.350 SPAN: CLI Request --> Dump local FDL 15-min interval history

0 Complete intervals stored.

Data in current interval (78 seconds elapsed):

1 Line Code Violations, 0 Path Code Violations, 0 Received E-bits

0 Slip Secs, 3 Fr Loss Secs, 1 Line Err Secs

3 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 3 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

24-Hr Totals:

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations, 0 Received E-bits

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

- show dtefdl 3 — 数字3是间隔数。

此命令通过使用FDL提供远端统计信息。因此，仅当FDL正常运行且请求由CO处理时，才适用于T1。

相关信息

- 语音技术支持

- 语音和 IP 通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持 - Cisco Systems