目录

简介

TGW - MGCP支路上的传真呼叫传入

OGW - MGCP支路上的传真呼叫传出

要收集的调试

简介

本文档介绍排除传真故障最有效的方法之一，包括以下步骤：

1. 将呼叫分成两条腿。

2. 确定每个支路上的协议(SIP/H.323/SCCP/MGCP)。

3. 选择一个支路，然后检查该支路上的呼叫是传入还是传出，以及关联的网关/终端是终端网关(TGW)还是始发网关(OGW)是否相应。

您可以将传真呼叫分为四个部分：

1. 设置语音呼叫

- 摘机、拨号、振铃、应答

- 主叫(CNG)和被叫设备标识(CED)音

2. 切换

- 编解码器上行/纠正

- 在DSP上禁用语音激活检测(VAD)

- 抖动缓冲区从自适应值转换到固定最佳值

3. 消息前过程

- 传真终端标识

- 功能交换和设置

- 培训

4. 留言和留言后过程

- 页面传输

- 错误检测和纠正(ECM)

- 邮件和页面结束确认

- 呼叫断开、挂机

此呼叫流包括当媒体网关控制协议(MGCP)是已识别的协议时要查找的消息。根据您的终端是TGW还是OGW，有相应的部分。

注意：在下一节的表中，同时测试了T.38中继和直通，并指出了G3和SG3之间的差异。

TGW - MGCP支路上的传真呼叫传入

请注意：

- T.38 — 延迟<1000ms，抖动<300ms，丢包应为NONE，除非T.38具有冗余。

- 直通 — 延迟<1000ms，抖动<30ms，丢包率应为NONE。

- 基于协议的切换 — 这是基于标准的。

- 基于NSE的切换 — 这是专有的，仅在思科语音网关之间工作。

直通

T.38中继

基于协议

基于NSE

基于协议

基于NSE

MGCP不支持基于传真直通协议。

GW - CUCM/GW

<—CRCX—

X:1f升：p:20, a:pCMU， s:off， t:b8

M :recvonly

R:D/[0-9ABCD*#]

问：进程，环路

—200 OK —>

I：3

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1

m=audio 18138 RTP/AVP 0 100

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 192-194

<—MDCX—

I：3

X:1f

L:p:20, a:PCMU， s:off， t:b8

M :sendrecv

R:D/[0-9ABCD*#]

S:

问：进程，环路

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0

m=audio 17314 RTP/AVP 0

c=IN IP4 209.165.201.2

检查VTSP显示：

传真禁用者=语音端口，

主传真协议=NONE_FAX

中继(_R),

回退传真协议=NONE_FAX

中继(_R)

—200 OK —>

GW - CUCM/GW

<—CRCX—

X:1f

L:a:image/t38, s:off， t:b8, fxr/fx:t38

M :recvonly

R:D/[0-9ABCD*#]

问：进程，环路

—200 OK —>

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1

m=audio 18184 RTP/AVP 0 8 18 99 101 102 15 103 4 104 105 106 125 100

a=rtpmap:18 G729/8000

a=fmtp:18 annexb=no

a=rtpmap:99 G726-16/8000

a=rtpmap:101 G726-24/8000

a=rtpmap:102 G726-32/8000

a=rtpmap:103 G7231-H/8000

a=rtpmap:104 G7231-L/8000

a=rtpmap:105 G7231a-H/8000

a=rtpmap:106 G7231a-L/8000

a=rtpmap:125 GnX64/8000

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap:1个音频RTP/AVP 100

a=X-cpar:a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar:a=fmtp:100 200-202

a=X-cap:2映像udptl t38

<—MDCX—

I：3

X:1f

L:p:20, a:PCMU， s:off， t:b8, fxr/fx:t38

M :sendrecv

R:D/[0-9ABCD*#]、FXR/t38

S:

问：进程，环路

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0

m=audio 18698 RTP/AVP 0

c=IN IP4 209.165.201.2

a=X-sqn:0

a=X-cap:1 image udptl t38

检查VTSP显示：

传真中继=ENABLED

主传真协议=T38_FAX

_RELAY，回退传真协议=NONE_FAX

中继(_R)

传真中继CM抑制：=ENABLED，

传真中继ANS抑制：=DISABLED

—200 OK —>

GW - CUCM/GW

<—CRCX—

X:1f

L:p:20, a:PCMU， s:off， t:b8

M :recvonly

R:D/[0-9ABCD*#]

问：进程，环路

—200 OK —>

I：4

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1

m=audio 19126 RTP/AVP 0 100

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap:1个音频RTP/AVP 100

a=X-cpar:a=rtpmap:

100 X-NSE/8000

a=X-cpar:a=fmtp:100 200-202

a=X-cap:2映像udptl t38

<—MDCX—

I：4

X:1f

L:p:20, a:PCMU， s:off， t:b8

M :sendrecv

R:D/[0-9ABCD*#]

S:

问：进程，环路

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0

m=audio 17168 RTP/AVP 0

c=IN IP4 209.165.201.2

检查VTSP显示:

传真中继=ENABLED

主传真协议=

T38_FAX_RELAY， Fallback Fax Protocol=NONE_

FAX_RELAY

传真中继CM抑制：

=启用，

传真中继ANS抑制：

=禁用

—200 OK —>

GW - CUCM/GW

<=========AUDIO============>

在此阶段建立的音频呼叫，但当传真机通话时，它们在音频呼叫中交换音调。

初始T.30音（在调试中无法看到，因为这些音始终在RTP中发送。）

G3传真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

>>>>>>>>>>CED>>>>>>>>>>>

2100 Hz的音频，持续2.6至4.0秒。禁用传输路径中的回声抑制器。

SG3传真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

>>>>>>>>>>>ANSAM>>>>>>>>>

2100 Hz的音调为CED，但是15 Hz的正弦波调制振幅，每450毫秒进行相位反转。

<<<<<<<<<<<<CM<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>JM>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<<CJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<

V.34初始化（第2-4阶段）

TGW等待检测语音中的V.21前导码。它在CED音(G3)或ANSAM(SG3)中找到。 一旦检测到V.21标志，就会启动切换。

检查VTSP显示：

Event=E_DSMP_DSP_MODEM_TONE

切换中的任务之一是使抖动缓冲区从自适应值转换到固定最佳值。

传真直通在切换抖动或播放缓冲区之前使用最后一个语音模式设置。输入show voice port X/X/X命令以检查播放延迟的当前值。

GW - CUCM/GW

<=========AUDIO============>

在此阶段建立的音频呼叫，但当传真机通话时，它们在音频呼叫中交换音调。

初始T.30音（在调试中无法看到，因为这些音始终在RTP中发送。）

G3传真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

>>>>>>>>>>CED>>>>>>>>>>>

2100 Hz的音频，持续2.6至4.0秒。禁用传输路径中的回声抑制器。

SG3传真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

>>>>>>>>>>>ANSAM>>>>>>>>>

2100 Hz的音调为CED，但是15 Hz的正弦波调制振幅，每450毫秒进行相位反转。
思科网关仅支持T.38的G3传真呼叫。为了正确处理SG3呼叫的更高速度，必须使用调制解调器直通。

不存在V.34初始化（第2-4阶段）。初始V.8阶段I也未完成。OGW会压缩CM音，并且由于SG3向后兼容G3传真标准，因此FAX机会故障切换到G3。

>>>>>>>>>CED>>>>>>>>>>>

2100 Hz的音频，持续2.6至4.0秒。禁用传输路径中的回声抑制器。

TGW等待检测语音中的V.21前导码。它在CED音(G3)或ANSAM(SG3)中找到。 一旦检测到V.21标志，就会启动切换。

检查VTSP显示：

VTSP:Event=E_DSMP_DSP_FAX_TONE

检查DSMP显示:

E_DSM_CC_MC_START

切换中的任务之一是使抖动缓冲区从自适应值转换到固定最佳值。

T.38使用300毫秒固定抖动或播放缓冲区。在语音端口下输入playout-delay fax 100命令，以在延迟较高时减少缓冲时间。输入show voice port X/X/X命令以检查播放延迟的当前值。

基于协议

基于NSE

基于协议

基于NSE

MGCP不支持基于传真直通协议。

G3传真：

GW - CUCM/GW

======NSE192=======>

Upspeed Codec并切换到直通模式。

检查VTSP显示：

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:192 PKT:00 00 00 <SND>>

<====NSE192=======

检查VTSP显示：

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:192 PKT:00 00 00

SG3传真：

GW - CUCM/GW

======NSE192=======>

Upspeed Codec并切换到直通模式。

检查VTSP显示：

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:192 PKT:00 00 00 <SND>>

<=====NSE192========

检查VTSP显示：

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:192 PKT:00 00 00

======NSE193========>

检测ANSam禁用ECAN的阶段反转。

检查VTSP显示：

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:193 PKT:00 00 00 <SND>>

<=====NSE193========

检查VTSP显示：

E_DSMP_DSP_

REPORT_PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:193 PKT:00 00 00

注意：NSE-194由4秒静默或载波丢失检测的本地检测触发。此消息指示远程网关返回语音模式。基本上，NSE-192和NSE-193所做的所有更改都已撤消。

show call active voice brief显示：MODEMPASS nse

GW - CUCM/GW

—NTFY —>

N:ca@209.165.201.3:2427

X:1f

O:FXR/t38（开始）

<—200OK—

<—MDCX—

I：3

X:1f

L:a:image/t38

M :sendrecv

R:D/[0-9ABCD*#],

FXR/t38

S:

问：进程，环路

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0 m=image 18698 udptl t38

c=IN IP4 209.165.201.2

a=X-sqn:0

a=X-cap:1 image udptl t38

—200OK—>

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1 m=image 18184 udptl t38

a=X-sqn:0

a=X-cap:1个音频RTP/AVP 100

a=X-cpar:a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar:a=fmtp:100 200-202

a=X-cap:2映像udptl t38

show call active voice brief显示：t38

G3传真：

GW - CUCM/GW

=====NSE200=======>

从语音模式转换到T.38

检查VTSP显示：

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:200 PKT:00 00 00 <SND>>

<====NSE201=======

收到T.38 ACK，指示TGW启动T.38会话

检查VTSP显示：

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:201 PKT:00 00 00

SG3传真：

当您通过静音CM音欺骗SG3到G3时，T38中继中没有SG3 FAX方案。

注意：NSE-202是指向NSE-200消息的NACK，表示对等网关无法处理该呼叫的T.38数据包。呼叫保持语音模式，且不切换到T.38。

呼叫活动语音简介的显示：

t38

在直通中，当所有音调在RTP中传输时，您无法看到任何来自调试的T.30消息，如带G711ulaw/alaw的音频。但是，无论中继还是直通，FAX音调协商都保持不变。

GW - CUCM/GW

>>>>>>>>CSI>>>>>>>>>（可选）（称为用户标识）

>>>>>>>>NSF>>>>>>>>>（可选）（非标准设施）

>>>>>>>>>DIS>>>>>>>>（数字识别信号）

<<<<<<<<<<<TSI<<<<<<<<<<<<<<<<<（可选）（传输用户标识）

<<<<<<<<<<DCS<<<<<<<<<<<<<(数字命令信号))

<+++++++++TCF+++++++++++++(高速)(培训检查)

>>>>>>>>>>>CFR>>>>>>>>>（确认接收）

如果您在此处看到FTT，这意味着TCF、培训失败、检查T1/E1上的时钟和滑落。在数据包捕获中，检查TCF应全为0。

<+++部分页RX+++++++（高速）

<<<<<<<PPS/EOM<<<<<<<<<<<<<（发送部分页）)/（消息结束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>（消息确认）

<+++部分页RX+++++++（高速）

<<<<<<<PPS/EOP<<<<<<<<<<<<（已发送部分页）/（过程结束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>（消息确认）

<<<<<<<<<<<DCN<<<<<<<<<<<<<（断开）

注意：ECM对G3是可选的，但对SG3是必需的。由于您可以通过直通实现SG3速度，请确保在传真机上启用了ECM，以便传真成功。

此外，G3需要TCF训练信号，但SG3不适用。

注意：对于直通，分配64kbps(g711)的公共信道。因此，消息的速度越高和越低，就越不相关。

如果T38切换成功，则调试中会看到以下消息：

检查VTSP显示：

事件：E_CC_T38_START

检查DSMP显示：

E_DSM_CC_MC_LOCAL_DNLD_DONE

debug fax relay t30 all-level-1:

timestamp=1321430729 fr-msg-det NSF

timestamp=1321431129 fr-msg-det CSI

timestamp=1321431879 fr-msg-det DIS

timestamp=1321435719 fr-msg-tx TSI

timestamp=1321436329 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=1321436329 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

timestamp=1321436439 fr-msg-tx DCS

timestamp=1321436619 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=1321441499 fr-msg-det CFR

timestamp=1321461449 fr-msg-tx PPS

timestamp=1321461639 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=1321463099 fr-msg-det MCF

timestamp=1321466789 fr-msg-tx DCN

timestamp=1321466869 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=1321466869 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

GW - CUCM/GW

>>>>>>>>CSI>>>>>>>>>（可选）（称为用户标识）

>>>>>>>>NSF>>>>>>>>>（可选）（非标准设施）

>>>>>>>>>DIS>>>>>>>>（数字识别信号）

<<<<<<<<<<<TSI<<<<<<<<<<<<<<<<<（可选）（传输用户标识）

<<<<<<<<<<DCS<<<<<<<<<<<<<(数字命令信号))

<+++++++++TCF+++++++++++++(高速)(培训检查)

>>>>>>>>>>>CFR>>>>>>>>>（确认接收）

如果您在此处看到FTT，这意味着TCF、培训失败、检查T1/E1上的时钟和滑落。在数据包捕获中，检查TCF应全为0。

<+++部分页RX+++++++（高速）

<<<<<<<PPS/EOM<<<<<<<<<<<<<（发送部分页）)/（消息结束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>（消息确认）

<+++部分页RX+++++++（高速）

<<<<<<<PPS/EOP<<<<<<<<<<<<（已发送部分页）/（过程结束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>（消息确认）

<<<<<<<<<<<DCN<<<<<<<<<<<<<（断开）

基于协议

基于NSE

基于协议

基于NSE

不适用

"conf t"级别配置：

## no mgcp default-package fxr-package

## no mgcp package-capability fxr-package

## mgcp modem passthrough voip mode nse

## mgcp modem passthrough voip codec g711ulaw

## mgcp fax t38 inbit

## mgcp fax t38 nsf 000000

## no ccm-manager fax protocol

## no mgcp fax t38 ecm

"conf t"级别配置：

## no ccm-manager fax protocol Cisco

## mgcp fax t38 ls_redundancy 0

## mgcp fax t38 hs_redundancy 0

## mgcp default-package fxr-package

## mgcp package-capability fxr-package

## no mgcp fax t38 inbit

## mgcp fax t38 nsf 000000

## no mgcp fax t38 ecm

## mgcp fax-relay sg3-to-g3

## mgcp传真速率14400

"conf t"级别配置：

## no ccm-manager fax protocol Cisco

## mgcp fax t38 gateway force

## mgcp fax t38 ls_redundancy 0

## mgcp fax t38 hs_redundancy 0

## no mgcp fax t38 inbit

## mgcp fax t38 nsf 000000

## no mgcp fax t38 ecm

## mgcp fax-relay sg3-to-g3

## mgcp timer nse-response t38 200

## mgcp传真速率14400

OGW - MGCP支路上的传真呼叫传出

请注意：

- T.38 — 延迟<1000ms，抖动<300ms，丢包应为NONE，除非T.38具有冗余。

- 直通 — 延迟<1000ms，抖动<30ms，丢包率应为NONE。

- 基于协议的切换 — 这是基于标准的。

- 基于NSE的切换 — 这是专有的，仅在思科语音网关之间工作。

直通

T.38中继

基于协议

基于NSE

基于协议

基于NSE

MGCP不支持基于传真直通协议。

GW - CUCM/GW

<—CRCX—

X:1升：p:20, a:PCMU， s:off， t:00

M :recvonly

R:D/[0-9ABCD*#]

问：进程，环路

—200 OK —>

I：2

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1

m=audio 18138 RTP/AVP 0 100

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 192-194

<—MDCX—

I：2

X:1

L:p:20, a:PCMU， s:off， t:b8

M :sendrecv

R:D/[0-9ABCD*#]

S:

问：进程，环路

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0

m=audio 18912 RTP/AVP 0

c=IN IP4 209.165.201.2

检查VTSP显示:

传真禁用者=语音端口，

主传真协议=NONE_FAX

中继(_R),

回退传真协议=NONE_FAX

中继(_R)

—200 OK —>

GW - CUCM/GW

<—CRCX—

X:1

L:p:20, a:PCMU， s:off， t:00

M :recvonly

R:D/[0-9ABCD*#]

问：进程，环路

—200 OK —>

I：2

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1

m=audio 18186 RTP/AVP 0 100

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap:1个音频RTP/AVP 100

a=X-cpar:a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar:a=fmtp:100 200-202

a=X-cap:2映像udptl t38

<—MDCX—

I：2

X:1

L:p:20, a:PCMU， s:off， t:b8, fxr/fx:t38

M :sendrecv

R:D/[0-9ABCD*#]、FXR/t38

S:

问：进程，环路

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0

m=audio 16882 RTP/AVP 0

c=IN IP4 209.165.201.2

a=X-sqn:0

a=X-cap:1 image udptl t38

检查VTSP显示:

传真中继=ENABLED

主传真协议=T38_FAX_RELAY，回退传真协议=NONE_

FAX_RELAY

传真中继CM抑制：=ENABLED，

传真中继ANS抑制：=DISABLED

—200 OK —>

GW - CUCM/GW

<—CRCX—

X:1

L:p:20, a:PCMU， s:off， t:b8

M :recvonly

R:D/[0-9ABCD*#]

问：进程，环路

—200 OK —>

I：3

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1

m=audio 16724 RTP/AVP 0 100

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap:1个音频RTP/AVP 100

a=X-cpar:a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar:a=fmtp:100 200-202

a=X-cap:2映像udptl t38

<—MDCX—

I：3

X:1

L:p:20, a:PCMU， s:off， t:b8

M :sendrecv

R:D/[0-9ABCD*#]

S:

问：进程，环路

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0

m=audio 18806 RTP/AVP 0

c=IN IP4 209.165.201.2

检查VTSP显示:

传真中继=ENABLED

主传真协议=

T38_FAX_RELAY， Fallback Fax Protocol=NONE_

FAX_RELAY

传真中继CM抑制：

=启用，

传真中继ANS抑制：

=禁用

—200 OK —>

GW - CUCM/GW

<=========AUDIO============>

在此阶段建立的音频呼叫，但当传真机通话时，它们在音频呼叫中交换音调。

初始T.30音（在调试中无法看到，因为这些始终在RTP中发送）

G3传真：

>>>>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

<<<<<<<<<<<CED<<<<<<<<<<<<<<<

2100 Hz的音频，持续2.6至4.0秒。禁用传输路径中的回声抑制器。

SG3传真：

>>>>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

<<<<<<<<<<<ANSAM<<<<<<<<<

2100 Hz的音调为CED，但15 Hz的正弦波调制幅度，每450毫秒进行相位反转。

>>>>>>>>>>CM>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<JM<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>CJ>>>>>>>>>>>>

V.34初始化（第2-4阶段）

OGW等待TGW检测语音中的V.21前导码。一旦TGW检测到V.21标志，它就会启动切换。

切换中的任务之一是使抖动缓冲区从自适应值转换到固定最佳值。

传真直通在切换抖动或播放缓冲区之前使用最后一个语音模式设置。输入show voice port X/X/X命令以检查播放延迟的当前值。

GW - CUCM/GW

<=========AUDIO============>

在此阶段建立的音频呼叫，但当传真机通话时，它们在音频呼叫中交换音调。

初始T.30音（在调试中无法看到，因为这些始终在RTP中发送）

G3传真：

>>>>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

<<<<<<<<<<<CED<<<<<<<<<<<<<<<

2100 Hz的音频，持续2.6至4.0秒。禁用传输路径中的回声抑制器。

SG3传真：

>>>>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

<<<<<<<<<<<ANSAM<<<<<<<<<

2100 Hz的音调为CED，但15 Hz的正弦波调制幅度，每450毫秒进行相位反转。

>>>CM>>X
思科网关仅支持T.38的G3传真呼叫。为了正确处理SG3呼叫的更高速度，必须使用调制解调器直通。

不存在V.34初始化（第2-4阶段）。初始V.8阶段I也未完成。OGW会压缩CM音，并且由于SG3向后兼容G3传真标准，因此FAX机会故障切换到G3。

<<<<<<<<<<<CED<<<<<<<<<<<<<<<

2100 Hz的音频，持续2.6至4.0秒。禁用传输路径中的回声抑制器。

OGW等待TGW检测语音中的V.21前导码。一旦TGW检测到V.21标志，它就会启动切换。

切换中的任务之一是使抖动缓冲区从自适应值转换到固定最佳值。

T.38使用300毫秒固定抖动或播放缓冲区。在语音端口下输入playout-delay fax 100 命令以在延迟较高时减少缓冲时间。输入show voice port X/X/X 命令以检查播放延迟的当前值。

基于协议

基于NSE

基于协议

基于NSE

MGCP不支持基于传真直通协议。

G3传真：

GW - CUCM/GW

<=====NSE192======

Upspeed Codec并切换到直通模式。

检查VTSP显示:

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:192 PKT:00 00 00

=====NSE192========>

检查VTSP显示:

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:192 PKT:00 00 00 <SND>>

SG3传真：

GW - CUCM/GW

<=====NSE192======

Upspeed Codec并切换到直通模式。

检查VTSP显示:

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:192 PKT:00 00 00

======NSE192=======>

检查VTSP显示:

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:192 PKT:00 00 00 <SND>>

<=====NSE193======

禁用ECAN。

检查VTSP显示:

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:193 PKT:00 00 00

======NSE193========>

检查VTSP显示:

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:193 PKT:00 00 00 <SND>>

注意：NSE-194由4秒静默或载波丢失检测的本地检测触发。此消息指示远程网关返回语音模式。基本上，NSE-192和NSE-193所做的所有更改都已撤消。

show call active voice brief显示：MODEMPASS nse

GW - CUCM/GW

<—MDCX—

I：2

X:1

L:a:image/t38

M :sendrecv

R:D/[0-9ABCD*#]、FXR/t38

S:

问：进程，环路

v=0

s=思科SDP 0

t=0 0 m=image 16882 udptl t38

c=IN IP4 209.165.201.2

a=X-sqn:0

a=X-cap:1 image udptl t38

—200OK—>

v=0

c=IN IP4 209.165.201.1 m=image 18186 udptl t38

a=X-sqn:0

a=X-cap:1个音频RTP/AVP 100

a=X-cpar:a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar:a=fmtp:100 200-202

a=X-cap:2映像udptl t38

show call active voice brief显示：t38

G3传真：

GW - CUCM/GW

<===NSE200=====

从语音模式转换到T.38

检查VTSP显示:

E_DSMP_DSP_

REPORT_PEER_

对等

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:200 PKT:00 00 00

====NSE201====>

收到T.38 ACK，指示TGW启动T.38会话

检查VTSP显示:

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:201 PKT:00 00 00 <SND>>

SG3传真：

当您通过静音CM音欺骗SG3到G3时，T38中继中没有SG3 FAX方案。

注意：NSE-202是指向NSE-200消息的NACK，表示对等网关

无法处理呼叫的T.38数据包。呼叫保持语音模式，并且

而不是切换到T.38。

show call active voice brief显示：

t38

在直通中，当所有音调在RTP中传输时，您无法看到任何来自调试的T.30消息，如带G711ulaw/alaw的音频。但是，无论中继还是直通，FAX音调协商都保持不变。

GW - CUCM/GW

<<<<<<<<<CSI<<<<<<<<<<<<<<（可选）(称为用户标识)

<<<<<<<<<<NSF<<<<<<<<<<<<<<<<（可选）（非标准设施）

<<<<<<<<<DIS<<<<<<<<<<<<<（数字标识信号）

>>>>>>>>>TSI >>>>>>>>（可选）(传输用户标识)

>>>>>>>>>DCS>>>>>>>>>（数字命令信号）

+++++++++TCF+++++++++++>(高速)（培训检查）

<<<<<<<<<<CFR<<<<<<<<<<<<<<<<（确认接收）)

如果您在此处看到FTT，这意味着TCF、培训失败、检查T1/E1上的时钟和滑落。在数据包捕获中，检查TCF应全为0。

++++部分页RX+++++>（高速）

>>>>>>>>PPS/EOM>>>>>> （已发送部分页）/（消息结束）

<<<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<<<<（消息确认）

++++部分页RX+++++>（高速）

>>>>>>>>PPS/EOM>>>>>> （已发送部分页）/（消息结束）

<<<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<<<<（消息确认）

>>>>>>>>>DCN>>>>>>>>>（断开连接）

注意：ECM对G3是可选的，但对SG3是必需的。由于您可以通过直通实现SG3速度，请确保在传真机上启用了ECM，以便FAX成功。

此外，G3需要TCF训练信号，但SG3不适用。

注意：对于直通，分配64kbps(g711)的公共信道。因此，消息的速度越高，速度越低就变得无关紧要。

如果T38切换成功，则在相应的调试中会看到以下消息：

检查VTSP显示:

事件：E_CC_T38_START

检查DSMP显示:

E_DSM_CC_MC_LOCAL_DNLD_DONE

debug fax relay t30 all-level-1:

timestamp=352583286 fr-msg-tx NSF

timestamp=352583686 fr-msg-tx CSI

timestamp=352583736 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=352583736 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

timestamp=352584426 fr-msg-tx DIS

timestamp=352584456 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=352584456 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

timestamp=352584906 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=352587656 fr-msg-det TSI

timestamp=352588376 fr-msg-det DCS

timestamp=352594056 fr-msg-tx CFR

timestamp=352594156 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=352613376 fr-msg-det PPS

timestamp=352615656 fr-msg-tx MCF

timestamp=352615776 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=352618716 fr-msg-det DCN

GW - CUCM/GW

<<<<<<<<<CSI<<<<<<<<<<<<<<（可选）(称为用户标识)

<<<<<<<<<<NSF<<<<<<<<<<<<<<<<（可选）（非标准设施）

<<<<<<<<<DIS<<<<<<<<<<<<<（数字标识信号）

>>>>>>>>>TSI >>>>>>>>（可选）(传输用户标识)

>>>>>>>>>DCS>>>>>>>>>（数字命令信号）

+++++++++TCF+++++++++++>(高速)（培训检查）

<<<<<<<<<<CFR<<<<<<<<<<<<<<<<（确认接收）)

如果您在此处看到FTT，这意味着TCF、培训失败、检查T1/E1上的时钟和滑落。在数据包捕获中，检查TCF应全为0。

++++部分页RX+++++>（高速）

>>>>>>>>PPS/EOM>>>>>> （已发送部分页）/（消息结束）

<<<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<<<<（消息确认）

++++部分页RX+++++>（高速）

>>>>>>>>PPS/EOM>>>>>> （已发送部分页）/（消息结束）

<<<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<<<<（消息确认）

>>>>>>>>>DCN>>>>>>>>>（断开连接）

基于协议

基于NSE

基于协议

基于NSE

不适用

conf t" level config:

## no mgcp default-package fxr-package

## no mgcp package-capability fxr-package

## mgcp modem passthrough voip mode nse

## mgcp modem passthrough voip codec g711ulaw

## mgcp fax t38 inbit

## mgcp fax t38 nsf 000000

## no ccm-manager fax protocol

## no mgcp fax t38 ecm

conf t" level config:

## no ccm-manager fax protocol Cisco

## mgcp fax t38 ls_redundancy 0

## mgcp fax t38 hs_redundancy 0

## mgcp default-package fxr-package

## mgcp package-capability fxr-package

## no mgcp fax t38 inbit

## mgcp fax t38 nsf 000000

## no mgcp fax t38 ecm

## mgcp fax-relay sg3-to-g3

## mgcp传真速率14400

conf t" level config:

## no ccm-manager fax protocol Cisco

## mgcp fax t38 gateway force

## mgcp fax t38 ls_redundancy 0

## mgcp fax t38 hs_redundancy 0

## no mgcp fax t38 inbit

## mgcp fax t38 nsf 000000

## no mgcp fax t38 ecm

## mgcp fax-relay sg3-to-g3

## mgcp timer nse-response t38 200

## mgcp传真速率14400

要收集的调试

- debug vpm all（在FXS的情况下）

- debug isdn q931（在PRI的情况下）

- debug mgcp packet

- debug voip vtsp all

- debug voip dsmp all

- debug voip hpi all

- debug dsp-resource flex all

- debug voip dspapi

- debug fax relay t30 all-level-1

- debug voip rtp session named-event（在基于NSE的切换情况下）