目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

产品号

功能

平台支持

相关信息

简介

IP 通信高密集语音网络模块结合了广域网接口卡 (WIC) 和语音接口卡 (VIC) 功能，可提供无与伦比的灵活性和强大功能。高密集语音网络模块可以支持达 60 种中等复杂度的同步语音压缩编码或算法。

IP 通信高密集数字语音/传真网络模块提供以下功能：

- 高密集数字语音连接

- 高密集广域网连接

- 模拟语音连接

- 能够以网络模块的大小实现会议和转码功能

网络模块为企业、托管服务提供商和服务提供商提供直接将设备连接到Cisco® 2600XM、Cisco 2691、2811、2821、2851、Cisco 3700系列和Cisco 3800系列接入的能力用于IP通信功能或纯收费旁路的路由器。设备如下：

- 公共交换电话网络 (PSTN)

- 传统电话设备，例如专用交换分机 (PBX)、按键系统、模拟电话和传真机

- WAN

IP 通信高密集数字语音/传真网络模块在这两个不同的 Cisco 语音、视频和集成数据体系结构 (AVVID) IP 电话环境中灵活运行：

- 采用可存活的远程站点技术 (SRST) 的 Cisco CallManager 系统

- Cisco CallManager Express

这些网络模块可以与多业务接入路由器中的 IP 电话解决方案集成，以便为服务部门的所有客户提供完整的 IP 通信解决方案。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解基本 IP 语音 (VoIP) 的概念和配置。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

产品号

此表列出了高密集语音网络模块和对应的产品号：

网络模块

产品号

NM-HDV-1E1-12

高密集语音网络模块，包含 1 个语音/广域网接口卡 (VWIC)-1MFT-E1 和 1 个语音数据包 DSP 模块 (PVDM)-12

NM-HDV-1E1-30

高密集语音网络模块，包含 1 个 VWIC-1MFT-E1 和 3 个 PVDM-12

NM-HDV-1E1-30E

高密集语音网络模块，包含 1 个 VWIC-1MFT-E1 和 5 个 PVDM-12

NM-HDV-2E1-60

高密集语音网络模块，包含 1 个 VWIC-2MFT-E1-DI 和 5 个 PVDM-12

NM-HDV-1T1-12

高密集语音网络模块，包含 1 个 VWIC-1MFT-T1 和 1 个 PVDM-12

NM-HDV-1T1-24

高密集语音网络模块，包含 1 个 VWIC-1MFT-T1 和 2 个 PVDM-12

NM-HDV-1T1-24E

高密集语音网络模块，包含 1 个 VWIC-1MFT-T1 和 4 个 PVDM-12

NM-HDV-2T1-48

高密集语音网络模块，包含 1 个 VWIC-2MFT-T1-DI 和 4 个 PVDM-12

NM-HDV-1J1-30

高密集语音网络模块，包含单端口 30 Channel J1 语音/传真网络模块 NM-HDV-1J1-30E

NM-HDV-1J1-30E

高密集语音网络模块，包含单端口 30 增强型 Channel J1 语音/传真网络模块 NM-HDV-1J1-30E

NM-HDV

高密集语音网络模块（不包含 VWIC 和 PVDM)

PVDM-12

12-Channel 语音数据包数字信号处理器 (DSP) 模块

功能

此部分详细介绍了高密集语音网络模块的功能。

信令

要求使用的最低 Cisco IOS 版本

T1 CAS

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1(1)、12.1(1)T

T1 ISDN PRI Q.SIG 和 Q.931

12.1(2)XH、12.1(3)T

E1 ISDN PRI Q.SIG

12.0(7)XK、12.1(2)T

E1 ISDN Q.931

12.1(2)XH、12.1(3)T

E1 R2

12.1(2)XH、12.1(3)T

- 支持 1 个或 2 个 T1 或 E1 接口。

- 使用 VWIC 供应物理接口（1 端口和 2 端口 T1 Multi-Flex 中继 VWIC）（1 端口和 2 端口 E1 Multi-Flex 中继 VWIC）。

- 每个 PVDM-12 都包含 3 个 TI 549 DSP。

- 使用中等复杂的编码解码器（G.711、G.729a/b、G.726、传真）可运行达十二次语音呼叫。

- 使用高度复杂的编码解码器（G.729、G.728、G.723.1）可运行达六次语音呼叫。

- PVDM-12 插入 NM-1HDV 网络模块上的 SIMM 插槽

- NM-1HDV 网络模块上的五个 PVDM SIMM 插槽

高密集网络模块顶视图

NM-HDV PVDM-12上的DSP ID — 配置ds0组或pri组时，时隙会动态分配DSP信道。DSP 的 ID 是：

- 对于 SIMM 插槽 4，PVDM-12 上 DSP 的 id=0、1、2

- 对于 SIMM 插槽 3，PVDM-12 上 DSP 的 id=3、4、5

- 对于 SIMM 插槽 2，PVDM-12 上 DSP 的 id=6、7、8

- 对于 SIMM 插槽 1，PVDM-12 上 DSP 的 id=9、10、11

- 对于 SIMM 插槽 0，PVDM-12 上 DSP 的 id=12、13、14

发出 show voice dsp 命令以查看 DSP ID 信息。

PVDM（语音数据包 DSP 模块）

平台支持

此表概述了平台支持：

IOS支持^1

VG200

2600

2600XM

3620、3640

3631

3660

2691、3725 和 3745

Catalyst 4000 WS-X4604 AGM

NM-HDV-1E1-12

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

12.2(8)T1

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

NM-HDV-1E1-30

12.1(5)XM1

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

12.2(8)T1

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

Not Supported

NM-HDV-1E1-30E

12.1(5)XM1

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

12.2(8)T1

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

Not Supported

NM-HDV-2E1-60

12.1(5)XM1

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

12.2(8)T1

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(7)XK、12.1(2)T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

Not Supported

NM-HDV-1T1-12

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

NM-HDV-1T1-24

12.1(3)T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

Not Supported

NM-HDV-1T1-24E

12.1(3)T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

Not Supported

NM-HDV-2T1-48

12.1(3)T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

Not Supported

NM-HDV

12.1(3)T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

Not Supported

PVDM-12

12.1(3)T

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

Not Supported

12.0(5)XK、12.0(7)T、12.1、12.1T、12.2、12.2T

所有 IOS 版本

Not Supported

1需要Cisco IOS Plus功能集。

每个平台都支持 NM-HDA

Platform

NM-HDA 的最大允许使用数量

2600/2600XM/2691

1

2811/2821/2851

1

3640/A

3

3660

6

3725

2

3745

4

3825

2

3845

4

注意：提供的Cisco IOS版本通常是支持相关平台、模块或功能所需的最低版本。使用 Software Advisor 工具（仅限注册用户）获得完整的 Cisco IOS 软件版本列表，该列表中的软件版本都支持特定的功能、模块、接口卡或机箱。

相关信息

- 语音硬件兼容性表（Cisco 17/26/28/36/37/38xx、VG200、Catalyst 4500/4000、Catalyst 6xxx）

- Cisco 网络模块硬件安装指南

- Cisco 高密集语音/传真网络模块的故障排除技术说明

- Cisco 1 端口和 2 端口 T1/E1 MultiFlex 语音/广域网接口卡

- Cisco IP 通信语音/传真网络模块数据表

- IP通信高密度数字语音/传真网络模块

- 语音技术支持

- 语音和统一通信产品支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems