Contents

Introduction

问题

解决方案

Introduction

本文描述遇到的问题联系中心管理门户(CCMP)的地方数据库检查(DBCheck)应用程序不顺利地启动并且为问题提供解决方案。

贡献用Prasanna Rajagopal， Cisco TAC工程师。

问题

当您尝试启动在CCMP版本9.0时的DBCheck工具，此错误信息显示：

解决方案

访问到数据库服务器、C:\Program Files\Management门户\数据库\ DBCheck的此位置，并且打开DbCheck.exe.config文件。

此代码显示：

?xml version="1.0"?>

<configuration>

<appSettings>

<add key="ProvLogLocation" value="C:\Program Files\VIM\Provisioning\LOGS"/>

<add key="ImportLogLocation" value="C:\Program Files\VIM\Data Import Server\

LOGS"/>

<add key="RuleLocation" value=".\Rules\"/>

<add key="OutputLocation" value=".\Output\"/>

<add key="PrimaryConnectionString" value="Integrated Security=SSPI;Persist

Security

修正是替换精力在这两个位置用门户的管理和保存配置文件。

在更新被做后， XML代码的此部分在DbCheck.exe.config文件的如下所示:

<?xml version="1.0"?>

<configuration>

<appSettings>

<add key="ProvLogLocation" value="C:\Program Files\Management Portal\

Provisioning\LOGS"/>

<add key="ImportLogLocation" value="C:\Program Files\Management Portal\

Data Import Server\LOGS"/>

<add key="RuleLocation" value=".\Rules\"/>

<add key="OutputLocation" value=".\Output\"/>

<add key="PrimaryConnectionString" value="Integrated Security=SSPI;Persist

Security

Info=False;Initial Catalog=Portal;Data Source=(local)"/>

使用此修改， DBCheck工具顺利地当前启动。