目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题

分辨率

相关信息

简介

本文解释远程方法调用(RMI)错误消息“连接拒绝主机：[localhost:1099];嵌套异常为：java.net.ConnectException:Connection refued”（连接拒绝）。它还提供了解决方法。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco CallManager

- Cisco IPCC Express

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科IPCC Express 3.0.x和3.1.x

- Cisco CRA编辑器3.0.x和3.1.x

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

当您尝试使用Cisco CRA编辑器调试脚本时，将出现此RMI错误弹出窗口。

分辨率

当显示错误消息时，从远程客户端桌面按名称对Cisco CallManager服务器执行ping操作会失败。这表示客户端桌面无法解析Cisco CallManager的名称。要更正此问题，请验证和/或修改位于客户端桌面上c:\Winnt\system32\ccn目录中的ccndir.ini文件。将Cisco CallManager IP地址用于LDAPURL属性，如下所示。

修改ccndir.ini文件后，在下,CRA编辑器重新启动，远程客户端桌面能够使用CRA编辑器调试脚本。

相关信息

- 技术支持 - Cisco Systems