目录

简介

Cisco CRA管理员是否允许用户访问多个信息库？

相关信息

简介

存储库是轻量级目录访问协议(LDAP)目录中的子目录，思科IP集成语音响应(IP IVR)应用和脚本存储在思科响应应用(CRA)环境中。Cisco CRA管理员的主要功能之一是管理Cisco IP IVR脚本。本文档说明是否可以从一个Cisco CRA管理员访问多个Cisco IP IVR服务器上的存储库。

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问：Cisco CRA管理员是否允许用户访问多个存储库？

答：不，Cisco CRA管理员在登录时一次只能访问一个存储库。对于多个Cisco IP IVR服务器，用户必须登录到每个单独的Cisco IP IVR服务器以执行维护。

Cisco CRA Administrator是一个基于Web的应用。转到Web浏览器中的http://servername/AppAdmin URL。在此，用户登录到Cisco IP IVR服务器并对Cisco IP IVR服务器上的应用和脚本执行维护。当您运行指向不同IP IVR服务器的多个浏览器时，用户可以从一台计算机同时访问多个Cisco IP IVR服务器。

注： URL的服务器名称部分是Cisco IP IVR服务器的主机名或IP地址。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems