目录

简介

Cisco IP IVR服务器上本地管理员密码的更改是否会引起CRS的任何问题或问题？

相关信息

简介

思科IP智能语音响应(IVR)为思科IP电话解决方案提供功能。根据您的需求，您可以在与思科客户响应解决方案(CRS)或Cisco CallManager相同的服务器上安装Cisco IP IVR。或者，您可以将Cisco IP IVR设置为更高容量的专用服务器。本文档讨论本地管理员密码更改对Cisco IP IVR服务器的影响。

问：Cisco IP IVR服务器上本地管理员密码的更改是否引起CRS的任何问题或问题？

答：如果更改了Cisco IP IVR服务器上的本地管理员密码，则必须反映Cisco CRA引擎服务的Log On属性中的更改。请完成以下步骤：

1. 选择Start > Programs > Administrative Tools > Services。将显示“服务”窗口：

2. 右键单击Cisco CRA引擎，然后选择属性。系统将显示Cisco CRA引擎属性对话框：

3. 选择登录选项卡。

4. 重置密码以匹配当前本地管理员密码。

5. 重新启动Cisco CRA引擎进程。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems