目录

简介

先决条件

使用的组件

规则

背景信息

相关信息

简介

使用Cisco Unified Call Studio，通用版，可提供默认语言和编码列表，并可通过项目首选项进行配置；本文档说明了此过程。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Unified Call Studio，通用版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

症状：不适用

解决方案：在Cisco Unified Call Studio， Universal Edition中，从菜单中选择Window > Preferences。在“首选项”对话框中，选择“音频”>“项目”。这将显示默认语言和编码列表。

语言列表包含用于填充每个语音应用的“常规设置”(General Settings)中语言下拉列表的默认语言列表。“常规设置”中指定的语言用于每个VoiceXML文档的xml:lang属性。此处的值必须符合XML中指定语言（例如en-US）所需的格式。

编码列表包含用于填充“常规设置”(General Settings)中的编码下拉列表的默认编码列表。在创建VoiceXML文档时，将使用“常规设置”中指定的编码。

注意：此值必须是有效的Sun Java 1.4.2编码格式，例如UTF-8;有关详细信息，请参阅Sun Java文档。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems