目录

简介

先决条件

使用的组件

规则

背景信息

相关信息

简介

本文档讨论如何对网关适配器进行版本控制，以便您能够确定当前适配器与之兼容的Cisco Unified Call Services和Cisco Unified Call Studio语音软件的其他版本。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Unified Call Services、通用版本和Cisco Unified Call Studio，通用版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

症状：用户希望了解其当前网关适配器在升级到更新的Cisco Unified Call Services或Cisco Unified Call Studio软件版本后是否仍能正常工作。

解决方案：网关适配器与Cisco Unified Studio和Cisco Unified Call Services的点版关联，而不是点点版关联。以下示例如图所示：

- 在Cisco Unified Call Services 3.6.2上工作的网关适配器也在Cisco Unified Call Services 3.6.3上工作（即，适配器对3.6.x有效）。

- 在思科统一呼叫服务3.5上工作的网关适配器在思科统一呼叫服务3.4.3上不工作（即，该适配器对3.5.x有效，对3.4.x无效）。

- 在Cisco Unified Call Studio 5.0上工作的网关适配器在Cisco Unified Call Studio 5.1.3上不工作，但在Cisco Unified Call Studio 5.0.1上工作。

以前的网关适配器可以重新发布，以便与较新版本的Cisco Unified软件一起运行。即使升级到不支持当前网关适配器的思科统一软件版本，也可能提供专门用于此新软件版本的这些网关适配器的更新版本。

查看思科联系中心(Audium)支持中心论坛 ，了解最新的软件和网关适配器下载。

相关信息

- 思科联系中心(Audium)支持中心

- 技术支持和文档 - Cisco Systems