目录

简介

如何远程管理路由器？

相关信息

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

问：如何远程管理路由器？

A.

远程管理允许您通过互联网从远程位置管理路由器。从远程位置管理思科S系列路由器与在本地访问路由器类似。主要区别是，您不必在Web浏览器的地址栏中键入路由器的LAN IP地址，而必须键入路由器的Internet IP地址。

要在思科S系列路由器上启用远程管理，请完成以下步骤：

1. 在思科S系列路由器上启用远程管理

2. 检查思科S系列路由器的Internet IP地址

3. 从远程位置管理思科S系列路由器

注意：在继续之前，请确保已配置路由器，并且连接到路由器后计算机可以联机。要启用远程管理，请完成本文档中概述的步骤。

在思科S系列路由器上启用远程管理

注意：启用远程管理功能后，任何知道路由器的Internet IP地址和密码的人都可以更改路由器的设置。

步骤 1：

访问路由器的基于Web的设置页。如需指导，请点击这里。

步骤 2：

当路由器的基于Web的设置页打开时，单击Administration。

步骤 3：

更改路由器密码以增加安全性。如需指导，请点击这里。

步骤 4：

在提供的字段中查找“远程路由器访问”，将Web设置为已启用，并将管理端口保留为“8080”。

步骤 5：

单击。

在路由器上启用远程管理后，检查Internet IP地址。有关说明，请完成下一节中的步骤。

检查思科S系列路由器的Internet IP地址

步骤 1：

访问路由器的基于Web的设置页。如需指导，请点击这里。

步骤 2：

单击Status，然后检查路由器的Internet IP地址。

获得路由器的Internet IP地址后，请完成下一节中的步骤以远程访问路由器。

从远程位置管理思科S系列路由器

注意：路由器的映像可能因型号和版本号而异。

步骤 1：

使用从远程位置连接到Internet的计算机，启动Internet Explorer并在Address字段中键入“http://0.0.0.0:8080”（0代表路由器的Internet IP地址，8080代表指定的端口）。

注意：0代表您之前注意到的路由器Internet IP地址。

步骤 2：

系统将显示一个新窗口，并会要求输入用户名和密码。输入路由器的用户名和密码（启用远程管理之前已更改的新密码），然后单击OK。

步骤 3：

现在，您应该能够访问路由器的基于Web的设置页面。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems