目录

简介

如何使用Linksys VOIP路由器访问某些网站？

相关信息

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

问：如何使用思科S系列VoIP路由器访问某些网站？

A.

无法访问某些网站的原因有三个：

1. Web浏览器上的安全设置过高

2. 路由器上未正确设置MTU

3. 安全网站

Internet Explorer的安全设置较低

步骤 1：

双击“Internet Explorer(Internet Explorer)”，然后单击“Tools(工具)”。

步骤 2：

选择“Internet选项”，单击“安全”>“自定义级别”。类似于第3步的窗口将出现。

步骤 3：

在“重置到”下拉菜单下，选择中低，然后单击确定。

注意：如果这不起作用，请在ADSL网关上启用MTU。有关说明，请完成下一节中的步骤。

在VoIP路由器上启用MTU

步骤 1：

确定网站适当的MTU大小。

步骤 2：

访问路由器的基于Web的设置页。如需指导，请点击这里。

步骤 3：

当路由器的Web设置页出现时，请找到MTU并且设置为Manual。在Size字段中，输入您从步骤1获得的MTU值。

注意：以下是推荐用于 DSL 和电缆连接的 MTU 大小：

电缆连接：1500

PPPoE DSL连接：1492

步骤 4：

单击。

注意：如果这不起作用，请完成下一节中的步骤以打开路由器上的端口。

为安全站点开放端口

步骤 1：

访问路由器的基于Web的设置页。如需指导，请点击这里。

步骤 2：

当路由器的基于Web的设置页出现时，单击“应用和游戏”>“端口触发”。

步骤 3：

在Application下，键入“https”，在Triggered Range和Forwarded Range字段中，键入“443”（https使用的端口）。

步骤 4：

单击。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems