目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

检查Cisco PGW 2200上的CDR信息

相关信息

简介

本文档说明如何检查Cisco PGW 2200上呼叫详细记录(CDR)文件的创建。使用Cisco PGW 2200版本9.2(2)及更高版本时，CDR文件将创建为二进制文件。在这种情况下，您需要有思科计费和测量服务器(BAMS)，该服务器通过FTP收集二进制文件，并将它们处理为可读的Bellcore AMA格式(BAF)文件。本文档说明如何检查Cisco PGW 2200上的二进制文件。

先决条件

要求

本文档的读者应掌握以下这些主题的相关知识：

- Cisco Media Gateway Controller Software版本9

- 思科计费和测量服务器

- 帐单接口的“配置呼叫详细记录文件输出”部分

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco PGW 2200软件版本9.3和9.4。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

检查Cisco PGW 2200上的CDR信息

使用TAC工具以使用CDR信息进行故障排除或验证。此工具还使用/opt/Toolkit/bin/MGC_Toolkit命令将bin格式转换为txt格式，如本例所示。

注意：此工具不能用于创建每日开单记录详细信息。这是因为Protclsh83.bin作业（位于/opt/Toolkit/tcl/TclPro1.4/solaris-sparc/bin/目录下）使用的CPU资源占很大比例。在脚本中使用MGC_Toolkit会导致Cisco PGW 2200出现拥塞。如果要为计费客户转换来自Cisco PGW 2200的CDR二进制文件，请使用Cisco BAMS应用程序来实现此解决方案。MGC_TOOLKIT仅是故障排除场景的一部分。

Connected to PGW2200A.cisco.com.

Escape character is '^]'.

SunOS 5.8

login: mgcusr

Password:

PGW2200A%  cd /opt/Toolkit/bin/

/opt/Toolkit/bin

mgcusr@PGW2200A% MGC_Toolkit cdrconvert -input /opt/CiscoMGC/var/spool/cdr_20020904155525_008040.bin

Reading the number 1 TLV record in filename:/opt/CiscoMGC/var/spool/cdr_20020904155525_008040.bin

message tag ID is :1090  (File_Header)

message tag 1090 length is : 93

tag ID is :4000   (Ver)

tag 4000 length is :1

Conversion Data Type: BE to IA5

tag 4000 value is : 1

tag ID is :4001   (Create_Tm)

tag 4001 length is :4

Conversion Data Type: BE to DT

tag 4001 value is : Jan 10 2002 GMT 23:07:26

tag ID is :4002   (Call_Ref_ID)

tag 4002 length is :8

Conversion Data Type: BE to HEX

tag 4002 value is : 0X0000000000000000

tag ID is :6001   (File_Start_Time)

tag 6001 length is :4

Conversion Data Type: BE to DT

tag 6001 value is : Jan 10 2002 GMT 23:07:26

!--- Delete the other information, otherwise you will have four pages of information. !--- The tool's MGCC_Toolkit is built to check whether or not the bin files are corrupt.

您还可以在/opt/Toolkit/bin目录下发出toolbar.sh cdr命令，以通过GUI接收信息：

mgc-bru-20%toolbar.sh cdr

注意：如果要从UNIX工作站访问Cisco PGW 2200，请在UNIX工作站上发出xhost + UNIX命令(有关此用户命令的说明，请发出man xhost命令)。在提示符下，使用mgcusr 用户名。它有自己的此应用程序环境设置。

另外，在Cisco PGW 2200上添加DISPLAY命令，如本示例所示：

% telnet pgw2200A

Connected to PGW2200A.cisco.com.

Escape character is '^]'.

SunOS 5.8

login: mgcusr

Password:

PGW2200A%  cd /opt/Toolkit/bin/

mgcusr@PGW2200A% setenv DISPLAY workstation_name:0.0

!--- Replace "workstation_name" with the workstation !--- where you wish to display this application.

mgcusr@PGW2200A% toolbar.sh cdr

以下是通过发出toolbar.sh cdr命令提供的GUI的示例：

相关信息

- 语音技术支持

- 语音和 IP 通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持和文档 - Cisco Systems