目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

如何使用Windows ICS捕获iPhone流量

相关信息

简介

本文档介绍如何使用Windows互联网连接共享(ICS)对IPhone流量执行数据包捕获。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- iPhone 4/4S/5

- Windows 7

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

此过程要求您与iPhone或任何其他Wi-Fi电话（为简单起见，本文档中称为iPhone）共享有线网络连接。 所有iPhone的流量都通过PC转移。当您需要对iPhone的流量（iPhone版Cisco Jabber、Android版）进行故障排除时，此过程非常有用。

如何使用Windows ICS捕获iPhone流量

1. 打开网络连接窗口。可以从“控制面板”打开它，或在Windows命令提示符下键入ncpa.cpl。

2. 打开“本地连接”属性，然后单击“共享”选项卡。

3. 打开Windows命令提示符（您可能需要以管理权限运行命令提示符）。 然后，输入以下命令：

注意：您选择服务集标识符(SSID)和密钥。输入命令后，您将看到一个名为Microsoft虚拟Wi-Fi微型端口适配器的新网络适配器弹出窗口。此网络适配器用作iPhone Wi-Fi的Wi-Fi接入点。

4. 打开“本地连接”属性，然后单击“共享”选项卡。选中允许其他网络通过此计算机的互联网连接复选框，然后为Microsoft虚拟微型端口适配器选择适当的无线网络连接。在本例中，它是Wireless Network Connection 2。

提示：在创建Microsoft虚拟Wi-Fi微型端口适配器之前，它可能有助于确保主无线网络连接处于未连接状态。如果连接处于连接状态，请右键单击该连接，然后选择“连接/断开”(Connect/Disconnect)，将其移至“未连接”(Not connected)状态。

5. 在命令提示符下输入此命令。

6. 输入命令后，“无线网络连接2”状态显示为cisco.com

7. 现在，打开iPhone并连接到SSID。在本例中，SSID为test123。如果未显示SSID，请键入它。

8. 现在，在您的PC上打开Wireshark，以查看您的iPhone流量。

9. 如果要删除捕获，请输入以下命令：

10. 然后，打开“本地连接”属性并单击“共享”选项卡。取消选中允许其他网络通过此计算机的互联网连接框。

提示：如果此过程不起作用，请输入netsh wlan stop hostednetwork，然后输入netsh wlan start hostednetwork。

相关信息

- MSDN文章：关于无线托管网络

- 技术支持和文档 - Cisco Systems