目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

简介

本文档介绍有关如何在控制中心中更改Webex呼叫用户时区的详细故障排除步骤。

先决条件

要求

这些步骤可由组织的管理员执行。

使用的组件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

如果用户无权从settings.webex.com更改时区，则此方法允许用户更改管理员级别的用户时区。

1)登录admin.webex.com > Users > Select the user。

2)转到Calling ->滚动到底部，找到Calling User Portal并启动它。用户信息位于右上方。点击Account Settings。

3)在“帐户设置”下，可以选择更改用户的时区。

注意：

为此已提交增强请求，即：如果某个位置的时区更改，则该位置会更改该站点中所有用户的时区。