目录

简介

先决条件

使用的组件

软键模板

配置

简介

本文档介绍如何配置Cisco Unified Communications Manager(CUCM)以更改8961/9951/9971的软键顺序。

先决条件

使用的组件

- Cisco Unified Communications Manager 9.1.2或更高版本

- Cisco Unified Communications Manager 9.1(2.11012)设备软件包

- Cisco Unified IP Phone 9971

注意：UCM版本10.X本机支持此功能。UCM版本9.X不需要额外的设备软件包。

软键模板

Softkey Template（软键模板）功能允许管理员管理思科统一IP电话上的软键。每个模板最多可配置16个软键。但是，电话支持每组18个软键，因此可以将两个内置软键添加到每个软键集。

此功能由系统管理员启用。

以下电话支持软键模板功能：

- Cisco Unified IP Phone 8961

- Cisco Unified IP Phone 9951

- Cisco Unified IP Phone 9971

配置

要更改Cisco Unified IP Phone 8961/9951/9971在Cisco Unified Communications Manager中的软键顺序，请完成以下步骤：

1. 选择Device > Device Settings > Softkey Template。

2. 单击新增。

3. 从下拉列表框中选择一个软键模板，然后单击复制以创建新模板。

4. 在软键模板名称字段中，输入唯一名称以标识软键模板。

5. Click Save.

6. 配置软键布局以更改Cisco Unified IP Phone LCD屏幕上的软键位置。

7. 要保存配置，请单击Save。

8. 为电话分配软键模板。有两种方法可以做到这一点：

- 将软键模板分配到常用设备配置，然后在“电话配置”窗口中将常用设备配置分配到电话上。

- 在Phone Configuration窗口的Softkey Template字段中将软键模板分配给电话。

9. 从Feature Control Policy到Softkey Template，将参数设置为Softkey Control。配置软键控制有两种方法：

- 导航到System > Enterprise Phone Configuration，将Softkey Control更改为Enterprise Phone Configuration中的Softkey Template。如果在此处启用，它将影响所有电话。

- 导航到Device > Device Settings > Common Phone Profile，将Softkey Control更改为Common Phone Profile中的Softkey Template。

更改配置之前

更改配置后

验证

确保Softkey Control设置为Softkey Template，并将软键模板分配给电话。