目录

简介

60天许可证到期后，有哪些选项可用？

简介

本文档介绍在您获得CUAC服务器上安装的永久许可证之前，60天评估许可证期限失效时可能采取的后续步骤。

60天许可证到期后，有哪些选项可用？

当您订购CUAC但订单尚未完成或订购了错误的产品而无法安装许可证时，通常会出现此问题（在这种情况下需要RMA和新订单）。

- TAC或ARC团队在技术上无法延长60天许可证。

- 如果60天许可证已过期，并且您希望通过CUAC系统继续使用，并且他们没有该服务器的永久许可证，则必须在另一台服务器上安装CUAC，或重新映像现有服务器并在重新映像的服务器上重新安装CUAC。

- 如果订购的产品未收到许可证激活代码，您必须询问其客户经理以加快订购和许可证。

- 如果尚未订购产品，您必须使用产品升级工具(PUT)进行订购。由于电子交付比通过邮递交付许可证激活码更快。  此外，当您通过PUT订购时，L2TP接入集中器(LAC)的交付方法为eDeivery。

注意：当您获得60天临时许可证时，此限制在cisco.com/go/ac网页上指定。