目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景

限制

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文在有一个用户配置的SNMP组的Cisco MGX交换机描述如何执行简单网络管理协议(SNMP)走。

先决条件

要求

Cisco建议您符合此要求，在您尝试此配置前：在MGX的lnPci接口配置的IP地址一定是可及的从您打算执行SNMP走的系统。

使用的组件

本文根据与PXM45C的一MGX8850作为处理器卡。然而，本文不限于特定软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景

当您轮询与SNMP时的一Object Identifier (OID)在MGX的一个公共专用组走，工作良好(请参阅输出)。但是，如果定义了一个新的SNMP组并且进行走，您接受超时。

MGX.7.PXM.a > dspsnmpgroups

GroupName               SecurityModel     SecurityLevel

-------------------------------- ----------------- -----------------

public                             SNMPV1              NoAuthNoPriv

private                            SNMPV1              NoAuthNoPriv

cisco_group                        SNMPV3              AuthPriv

trapCommunity                      SNMPV1              NoAuthNoPriv

snmp_server% snmpwalk -Os -c public -v1 192.168.2.2 system

sysDescr.0 = STRING: Cisco MGX8880 Media Gateway

sysObjectID.0 = OID: enterprises.9.1.598

sysUpTimeInstance = Timeticks: (497996272) 57 days, 15:19:22.72

sysContact.0 = STRING:

sysName.0 = STRING: MGX

sysLocation.0 = STRING:

sysServices.0 = INTEGER: 72

snmp_server% snmpwalk -Os -c private -v1 192.168.2.2 system

sysDescr.0 = STRING: Cisco MGX8850 Wide Area Switch

sysObjectID.0 = OID: enterprises.9.1.228

sysUpTimeInstance = Timeticks: (10648330) 1 day, 5:34:43.30

sysContact.0 = STRING:

sysName.0 = STRING: MGX

sysLocation.0 = STRING:

sysServices.0 = INTEGER: 72

限制

默认情况下， SNMP在MGX在公共和专用的SNMP组走仅允许。

配置

完成这些步骤为了配置。

1. 添加一个新的SNMP组(例如测试)用addsnmpgroup命令。

MGX.7.PXM.a > addsnmpgroup

Syntax:  addsnmpgroup <groupName> <securityModel> <securityLevel>

groupName -- String with length less than 33 characters

securityModel -- 1 - snmpv1, 3 -  usm (snmpv3)

securityLevel -- 1 - noAuthNoPriv, 2 - authNoPriv, 3 - authPriv

(for securityModel = snmpv1, securityLevel has to be 1)

read -- String with length less than 33 characters

write -- String with length less than 33 characters

notify -- String with length less than 33 characters

(for SII, use SII-RW-VIEW as Read & Write view and SII-TRAP-VIEW

as Notify view)

MGX.7.PXM.a > addsnmpgroup test 1 1 >>> Adding SNMP group named 'test' for

SNMPv1 and noAuthNoPriv.

MGX.7.PXM.a > dspsnmpgroups

GroupName               SecurityModel     SecurityLevel

-------------------------------- ----------------- -----------------

test                               SNMPV1              NoAuthNoPriv

public                             SNMPV1              NoAuthNoPriv

private                            SNMPV1              NoAuthNoPriv

cisco_group                        SNMPV3              AuthPriv

trapCommunity                      SNMPV1              NoAuthNoPriv

2. 执行SNMP走。

snmp_server% snmpwalk -Os -c test -v1 192.168.2.2 system

Timeout: No Response from 192.168.2.2 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>> does not work
在此工作情况后的原因是与SNMP的OID走仅工作公共和专用组的(作为描述了限制部分)。

3. 配置SNMP团体。

MGX.7.PXM.a > dspsnmp

MGX                               System Rev: 05.05   May. 10, 2014 03:16:57 GMT

MGX8850                                              Node Alarm: MAJOR

Community (rw):          private

Community (ro):          public

System Location:

System Contact:

4. 添加测试到读/写权限。

MGX.7.PXM.a > cnfsnmp community

ERR: Syntax: cnfsnmp community <string> [ro|rw]

cnfsnmp contact   [string] -- a printable string of 0-255 characters

cnfsnmp location  [string] -- a printable string of 0-255 characters

MGX.7.PXM.a > cnfsnmp community  test rw

M5.7.PXM.a > dspsnmp

MGX                              System Rev: 05.05   May. 05, 2014 05:05:02 GMT

MGX8850                                              Node Alarm: CRITICAL

Community (rw):          test >>>>>>>>>>>>>>earlier it was private

Community (ro):          public

System Location:

System Contact:

验证

请使用此部分为了验证您的配置适当地工作。

1. 验证SNMP组测试被添加。

MGX.7.PXM.a > dspsnmpgroups

GroupName               SecurityModel     SecurityLevel

-------------------------------- ----------------- -----------------

test                               SNMPV1              NoAuthNoPriv

public                             SNMPV1              NoAuthNoPriv

private                            SNMPV1              NoAuthNoPriv

cisco_group                        SNMPV3              AuthPriv

trapCommunity                      SNMPV1              NoAuthNoPriv

2. 检查SNMP组社区。

M5.7.PXM.a > dspsnmp

MGX                              System Rev: 05.05   May. 05, 2014 05:05:02 GMT

MGX8850                                              Node Alarm: CRITICAL

Community (rw):          test >>>>>>>>>>>>>>earlier it was private

Community (ro):          public

System Location:

System Contact:

3. 执行SNMP再走与测试社区。

snmp_server@kyudo-1% snmpwalk -Os -c test -v1 192.168.2.2 system

sysDescr.0 = STRING: Cisco MGX8850 Wide Area Switch

sysObjectID.0 = OID: enterprises.9.1.228

sysUpTimeInstance = Timeticks: (10699803) 1 day, 5:43:18.03

sysContact.0 = STRING:   [string] -- a printable string of 0-255 characters

sysName.0 = STRING: M5

sysLocation.0 = STRING:  [string] -- a printable string of 0-255 characters

sysServices.0 = INTEGER: 72

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- Cisco MGX 8800/8900系列软件配置指南版本5.5.10

- 技术支持和文档 - Cisco Systems