目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

HTTPS配置

语音注册池配置

在SIP CME上应用配置更改

安装Jabber for Windows

登录Jabber

已知问题：证书错误

警告

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍Cisco CallManager Express(CME)版本10.0中引入的新功能，包括对Cisco Jabber for Windows的支持。Jabber应用仅在“仅电话模式”下工作，在“仅电话模式”下，其工作方式与常规会话初始协议(SIP)电话类似。在线状态和即时消息(IM)在此Jabber模式下不可用。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行Cisco IOS® 15.3(3)M版或更高版本的第2代集成多业务路由器(ISR G2)路由器

- 具有与Jabber软件兼容的操作系统的PC。检查《Cisco Jabber for Windows 9.2.x安装和配置指南》中的要求。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

注意：使用命令查找工具（仅限注册用户）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

HTTPS配置

Cisco Jabber需要HTTPS才能工作。因此，您首先需要在CME上设置HTTPS服务器，以便用户可以登录Jabber终端。

CME(config)#ip http secure-server

CME(config)#ip http secure-port 8443

语音注册池配置

本部分配置Jabber终端将注册为的池。

CME(config)#voice register dn 1

CME(config-register-dn)#number 9999

CME(config)#voice register pool  1

CME(config-register-pool)#id device-id-name J4W

CME(config-register-pool)#type Jabber-Win

CME(config-register-pool)#number 1 dn 1

CME(config-register-pool)#dtmf-relay rtp-nte

CME(config-register-pool)#username 9999 password 9999

CME(config-register-pool)#codec g711ulaw

CME(config-register-pool)#no vad

在SIP CME上应用配置更改

需要删除并重新创建所有SIP电话的配置文件，因为这不是自动过程。

CME(config)#voice register global

CME(config-register-global)#no create profile

CME(config-register-global)#create profile

注意：语音寄存器全局必须包含tftp-path flash:命令，确保在闪存上为Jabber SIP电话创建配置文件。否则，Cisco Jabber将无法向CME注册。

安装Jabber for Windows

要安装Jabber，请完成以下说明：

1. 从Cisco网站下载安装程序，然后使用安装向导启动安装过程。

2. 单击接受并安装。

3. 等待安装完成。

4. 单击 完成。

登录Jabber

1. 安装并启动Jabber后，输入用户名和密码以登录。

2. 设置TFTP和CME服务器。

3. 输入在语音注册池下配置的用户名和密码，然后单击Sign In。

4. 系统会弹出有关CME自签名证书的警报。单击Accept以接受证书并允许Jabber进行身份验证和登录。

Windows版Jabber现在已准备好发出和接收呼叫。

已知问题：证书错误

当您尝试登录Jabber时，会出现一条有关证书错误的消息：

输入debug ip http all命令以获取以下输出：

019193: *Jul  1 08:59:02.561: %HTTPS: http ssl get context fail (-41104)

019194: *Jul  1 08:59:02.561: HTTP: ssl get context failed (-40407)

解决方案

如上面的输出所示，这是HTTPS证书的问题。

要解决此问题，请登录CLI并删除HTTPS配置命令。另请删除CME为HTTPS生成的自签名证书。

CMEconfig)#no ip http secure-server

CME(config)#no ip http secure-port 8443

CME(config)#no crypto pki certificate chain TP-self-signed-3120869618

This will remove all certificates for trustpoint TP-self-signed-3120869618

Are you sure you want to do this? [yes/no]: yes

然后，重新配置HTTPS配置并确认已创建新的自签名证书。

CME(config)#ip http secure-server

CME(config)#ip http secure-port 8443

!

crypto pki trustpoint TP-self-signed-3120869618

enrollment selfsigned

subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-3120869618

revocation-check none

rsakeypair TP-self-signed-3120869618

!

之后，Jabber将能够向CME注册。

警告

已添加新的电话类型“Jabber-CSF-Client”，以在语音注册池下配置Cisco Jabber客户端。这可用于配置任何基于客户端服务框架(CSF)的Cisco Jabber客户端。在CME版本10.0中，使用类型“Jabber-Win”来配置Cisco Jabber客户端。在CME版本10.5中，此类型已弃用，新的“Jabber-CSF-Client”也应用于Cisco Jabber客户端的配置。

有关详细信息，请参阅Cisco Jabber支持。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 用于Windows的Cisco Jabber

- Cisco Unified CME功能路线图

- Cisco Jabber for Windows 9.2.x安装和配置指南

- Cisco Unified CME和Cisco IOS软件版本兼容性表

- 技术支持和文档 - Cisco Systems