目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

CER数据库复制重置过程

总结步骤

详细步骤

从主服务器的CLI删除cerremote表中的条目

从主服务器和辅助服务器的CLI重启服务

从主服务器的CLI重置复制

从辅助服务器的CLI重新启动服务器

在辅助服务完全服务后检查复制

如有必要，请重复此过程

简介

本文档介绍如何重置Cisco Emergency Responder(CER)数据库复制。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本；但是，用于创建本文档的版本是CER第10版。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

CER数据库复制重置过程

总结步骤

步骤1.使用CER主节点的命令行界面(CLI)检测cerremote数据库表上的条目。

步骤2.在主节点和辅助节点上重新启动服务。

步骤3.从CER主节点的CLI重置复制。

步骤4.重新启动辅助节点。

步骤5.检查复制

步骤6.如有必要，重复此过程

详细步骤

从主服务器的CLI删除cerremote表中的条目

使用命令run sql delete from cerremote可删除cerremote数据库表中的条目，然后使用命令run sql select name from cerremote确认cerremote表中没有条目。

从主服务器和辅助服务器的CLI重启服务

使用以下命令在主节点和辅助节点上重新启动服务：

- utils服务重新启动Cisco Emergency Responder

- utils service restart Cisco Tomcat

- utils服务重新启动Cisco DB Replicator

- utils服务重新启动Cisco IDS或utils服务停止Cisco IDS和 utils服务启动Cisco IDS

从主服务器的CLI重置复制

在主节点的CLI中，使用命令utils dbreplication reset all重置集群中的复制。

从辅助服务器的CLI重新启动服务器

在主节点上重置完成后，会显示重新启动辅助节点的提示。此时，使用命令utils system restart从CLI重新启动辅助设备。

在辅助服务完全服务后检查复制

当辅助服务器处于完全服务状态后，使用命令utils dreplication status从主服务器的CLI检查数据库复制。

status命令的输出中有一个file view命令。使用file view命令确认没有问题。

文件视图活动er/trace/dbl/sdi/ReplicationStatus.YYYY_MM_DD_HH_MM_SS.out

如果看到以下输出而不是如上所示的“已连接”，则会注意到复制未正确设置。

SERVER                 ID STATE    STATUS     QUEUE  CONNECTION CHANGED

-----------------------------------------------------------------------

g_cer10_cer10_0_2_10000_11    2 Active   Local           0

g_cersub_cer10_0_2_10000_11    3 Active   Connecting 165527

SERVER                 ID STATE    STATUS     QUEUE  CONNECTION CHANGED

-----------------------------------------------------------------------

g_cer10_cer10_0_2_10000_11    2 Active   Local           0

g_cersub_cer10_0_2_10000_11    3 Active   Disconnect      0

如有必要，请重复此过程

如果复制仍不成功，则可能需要再重复此过程最多两次。 如果执行此步骤3次后复制失败，请删除并重新安装订用服务器。