目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

网络图

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何在Cisco Unified Communication Manager解决方案(CUCM)中配置和排除Cisco模拟电话适配器(ATA)190的公共线路自动振铃(PLAR)故障。

作者：Sachin Kalekar，思科TAC工程师。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- ATA基本配置

- CUCM基本配置

使用的组件

- 思科统一通信管理器11.5.1.12018-1

- ATA 190版本ATA190.1-2-2-003

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

Cisco ATA 190系列模拟电话适配器是基于标准的通信设备，可将传统电话和传真通信设备转换为IP设备。适配器从您的网络进行管理，并满足从云连接到企业网络、小型办公室或IP语音(VoIP)服务的用户的需求。

ATA 190是会话发起协议(SIP)设备。PLAR是ATA设备的常见功能。

PLAR是一项功能，在摘机后将呼叫发送到一个预配置的分机，称为热拨号配置。

配置

网络图

配置

步骤1.输入值PT-Hotdial以创建新分区。

步骤2.输入新的呼叫搜索空间(CSS)值CSS-Hotdial，并在CSS-Hotdial中添加分区PT-Hotdial，如图所示：

步骤3.使用空白模式创建新的转换模式。

如图所示，将被叫方转换掩码保留为目标编号。

步骤4.要使用PLAR/热拨号配置，您必须创建SIP拨号规则。

在Cisco Unified Communications Manager Administration中，导航至Call Routing > Dial Rules > SIP Dial Rules。

现在添加新，在拨号模式下选择7940_7960_OTHER，然后单击下一步，如图所示：

输入模式的名称，然后单击保存。  例如，PLAR，如图所示：

如图所示，键入说明，然后单击“Add Plar(添加图标)”，然后单击Save(保存)。

注意：确保不要在“值”下键入任何。  它必须为空，在“拨号参数”下必须为“模式”

步骤5.在ATA设备上分配SIP拨号规则和CSS。

- 在ATA设备上分配CSS（DN — 线路CSS）

- 在设备配置页面上分配SP拨号规则。

验证

在连接到ATA的模拟电话上摘机，您应该能够看到目的电话正在振铃。您还应该听到模拟电话的回铃音。

故障排除

- 检查PLAR配置支持的ATA固件。

- 检查已注册的ATA设备和DN发送/接收呼叫。

- 如果PLAR仍不工作，请从电话配置页面删除SIP拨号规则并重新分配相同的规则。