目录

简介

适用硬件

Nexus Tahoe ASIC ELAM流程

拓扑

第1步 — 检验端口的ASIC、Slice和SrcId

步骤2 — 连接到模块

第3步 — 进入ELAM配置模式并指定第1步中的正确ASIC

第4步 — 配置ELAM触发器

第5步 — 使用SRC和DEST IP设置ELAM触发器

第6步 — 启动ELAM

第7步 — 验证是否触发了ELAM，然后查看结果

查看NX-OS 7.0(3)I5(2)之前版本的ELAM结果

VXLAN封装的ELAM:

NX-OS 7.0(3)I7(2)后的ELAM配置

简介

本文档介绍执行操作所用的步骤m和ELAM(嵌入式逻辑和alyzer模块)，涵盖最相关的输出，并说明如何解释结果。

提示：有关ELAM的概述，请参阅ELAM概述文档。

适用硬件

本文档中介绍的过程仅适用于以下硬件：

N9K-C93180YC-EX

N9K-C92304QC

N9K-X9736C-EX

N9K-C92300YC

N9K-C93108TC-EX

N9K-X9788TC-FX

N9K-X9732C-EX

N9K-X97284YC-FX

N9K-X97160YC-EX

N9K-C93180YC-FX

N9K-C93180LC-EX

N9K-C93108TC-FX

N9K-C92160YC-X

N9K-C9348GC-FXP

N9K-C9272Q

N9K-X9732C-FX

N9K-C9236C

N9K-C9336C-FX2

N9K-C93240YC-FX2

N9K-C93300YC-FX2

N9K-C9364C

N9K-C9332C

Nexus Tahoe ASIC ELAM流程

拓扑

第1步 — 检验端口的ASIC、Slice和SrcId

N9K-C92160YC-X-2# show hardware internal tah interface e1/49

IfIndex: 436232192

DstIndex: 5952

IfType: 26

Asic: 0 <<<<<<<<< Asic: 0

AsicPort: 56

SrcId: 48 <<<<<<<< Slice: 1 <<<<<<<<< PortOnSlice: 24

警告：ELAM应仅用于一个终端窗口，因为您维护每个片段的全局内容、lu-a2d等。

例如，端口通道(PO)可能有两个链路，即Eth 1/53（对应于片0）和Eth 1/54（对应于片1）。一次在两个不同的终端窗口上为不同的片设置ELAM无用，因为后一个片（例如片1）将覆盖第一个片（片0），最终在两个终端窗口上获得相同的结果。

您可以通过以下方式仔细检查此信息：

N9K-C92160YC-X-2# show system internal ethpm info interface e1/49 | i i src

IF_STATIC_INFO: port_name=Ethernet1/49,if_index:0x1a006000,ltl=5952,slot=0, nxos_port=192,dmod=1,dpid=56,

unit=0,queue=65535,xbar_unitbmp=0x0,ns_pid=255,slice_num=1,port_on_slice=24,src_id=48

步骤2 — 连接到模块

N9K-C92160YC-X-2# attach mod 1

第3步 — 进入ELAM配置模式并指定第1步中的正确ASIC

module-1# debug platform internal tah elam asic 0

第4步 — 配置ELAM触发器

注意：根据捕获的数据包/流，您可以在此处指定许多选项

module-1(TAH-elam)# trigger init asic 0 slice 1 lu-a2d 1 in-select 6 out-select 0 use-src-id 48

提示：

- 如果入口和出口端口位于同一ASIC上的不同片上，则出口片上的ELAM不会捕获传出数据包，因为数据包不会通过出口片上的LUX Blocks，因此会绕过ELAM。

- lu-a2d 0用于反向ELAM，其中触发器基于结果，lu-a2d 1用于ELAM，其中触发器基于数据包属性

- 始终将6用于内选，0用于外选

警告：请勿在lu-a2d后使用0，否则可能会使交换机崩溃 — 有关详细信息，请参阅CSCvd64106

第5步 — 使用SRC和DEST IP设置ELAM触发器

在本示例中，我们的源IP地址为192.0.2.2，而目的IP地址为192.0.2.1，如下所示：

module-1(TAH-elam-insel6)# reset

module-1(TAH-elam-insel6)# set outer ipv4 dst_ip 192.0.2.1 src_ip 192.0.2.2

注意：请确保“reset”，因为“set”命令在整个ELAM中有效，并且可能导致它不在意外字段上触发或触发。

第6步 — 启动ELAM

module-1(TAH-elam-insel6)# start

GBL_C++:  [MSG] tahusd_elam_wrapper_init:36:asic type 5 inst 0 slice 1 a_to_d 1 insel 6 outsel 0

GBL_C++:  [MSG] Inside tahusd_elam_wrapper_init

GBL_C++:  [MSG] tahusd_elam_wrapper_enable:7e:asic type 5 inst 0 slice 1 a_to_d 1

GBL_C++:  [MSG]   - writing data=0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001FD901C4E2A0000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000030001

GBL_C++:  [MSG]   - writing mask=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001FFFFFFFFFFFE00000000000000000000038000000000000000000000000000000000000000000000000000001FF001

第7步 — 验证是否触发了ELAM，然后查看结果

注意：从NX-OS 7.0(3)I5(2)及更高版本开始，ELAM报告的简要版本如下所示。如果运行的是7.0(3)I5(2)之前版本；请继续执行“查看ELAM结果……” 部分。

module-1(TAH-elam-insel6)# report

SUGARBOWL ELAM REPORT SUMMARY

slot - 1, asic - 1, slice - 1

============================

Incoming Interface: Eth1/49

Src Idx : 0xd, Src BD : 10

Outgoing Interface Info: dmod 1, dpid 14

Dst Idx : 0x602, Dst BD : 10

Packet Type: IPv4

Dst MAC address: CC:46:D6:6E:28:DB Src MAC address: 00:FE:C8:0E:27:15

.1q Tag0 VLAN: 10,  cos = 0x0

Dst IPv4 address: 192.0.2.1 Src IPv4 address: 192.0.2.2

Ver     =  4, DSCP    =    0, Don't Fragment = 0

Proto   =  1, TTL     =   64, More Fragments = 0

Hdr len = 20, Pkt len =   84, Checksum       = 0x667f

L4 Protocol  : 1

ICMP type    : 0

ICMP code    : 0

Drop Info:

----------

LUA:

LUB:

LUC:

LUD:

Final Drops:

- “report detail”CLI将为您提供更详细的输出，如下一节所述。这也是旧版本上的默认输出。

- Dst Idx是出口接口的niv_idx。这可以通过“show hardware internal tah interface ex/y”进行检查和/或引用 | i niv"

- dmod和dpid对应于出口接口。可以使用show system internal ethpm info int ex/y进行检查 | i dpid"

- 此外，“show interface hardware-mapping”可用于验证dmod/dpid。

注意：

1.在确认数据包是否实际被丢弃时，“Final Drops”字段是唯一要考虑的字段。 换句话说，虽然您可能会看到其他字段（如LUA/B/C/D）中抛出的异常，但这并不一定意味着数据包将被丢弃。请仔细查看此输出（根据需要与TAC讨论）。

2.传送到CPU的流量将设置sup_hit标志(报告详细信息 | grep sup_hit)。

- 您可以使用show system internal access-list sup-redirect-stats all并匹配管理引擎索引来解码原因

- 确保配置了正确的“system routing mode”(show system routing mode)

- 根据VXLAN部署注意事项中记录的准则和限制

- “系统路由模式：template-vxlan-scale”不适用于Cisco NX-OS版本7.0(3)I5(2)及更高版本。

- 将VXLAN BGP EVPN与Cisco NX-OS版本7.0(3)I4(x)或NX-OS版本7.0(3)I5(1)结合使用时，“系统路由模式：以下硬件平台需要template-vxlan-scale”：

- Cisco Nexus 9300-EX交换机

- 带X9700-EX线卡的Cisco Nexus 9500交换机

- 更改“系统路由模式”需要重新加载交换机。

经历CPU传送的流量示例：

module-1(TAH-elam-insel6)# report

SUGARBOWL ELAM REPORT SUMMARY

=============================

Incoming Interface: Eth1/3

Src Idx : 0x9, Src BD : 23

Outgoing Interface Info: dmod 1, dpid 72

Dst Idx : 0x601, Dst BD : 802

Packet Type: IPv4

Dst MAC address: B0:8B:CF:A3:D0:4B

Src MAC address: 00:10:DB:FF:10:00

.1q Tag0 VLAN: 23,  cos = 0x0

Dst IPv4 address: 192.0.2.1

Src IPv4 address: 192.0.2.2

Ver     =  4, DSCP    =    2, Don't Fragment = 1

Proto   =  6, TTL     =   49, More Fragments = 0

Hdr len = 20, Pkt len =   60, Checksum       = 0x63c3

L4 Protocol  : 6

TCP Dst Port : 80

TCP Src Port : 46340

Sup hit: 1, Sup Idx : 2720  <<---- CPU punt, use below CLI to resolve the meaning of Sup Idx

Drop Info:

----------

LUA:

LUB:

LUC:

LUD:

Final Drops:

# show system internal access-list sup-redirect-stats all | grep 2720 2720  copp-system-p-acl-http 63

查看NX-OS 7.0(3)I5(2)之前版本的ELAM结果

+它是否有dot1q报头？

module-1(TAH-elam-insel6)# report | grep pr_lu_vec_l2v.qtag0 GBL_C++: [MSG] pr_lu_vec_l2v.qtag0_vld: 0x1 << dot1q yes? 0x1 GBL_C++: [MSG] pr_lu_vec_l2v.qtag0_cos: 0x0 GBL_C++: [MSG] pr_lu_vec_l2v.qtag0_de: 0x0 GBL_C++: [MSG] pr_lu_vec_l2v.qtag0_vlan: 0xA << VL 10

+检查VLAN:

module-1(TAH-elam-insel6)# report | grep -1 fpx_lookup_vec.lkup.macsakey.key.fid

GBL_C++:  [MSG]         fpx_lookup_vec.lkup.macsakey.key.vld: 0x1

GBL_C++:  [MSG]         fpx_lookup_vec.lkup.macsakey.key.fid_type: 0x0

GBL_C++:  [MSG]         fpx_lookup_vec.lkup.macsakey.key.fid_vld: 0x0

GBL_C++:  [MSG]         fpx_lookup_vec.lkup.macsakey.key.fid: 0xA << dec 0xa = VL 10

GBL_C++:  [MSG]         fpx_lookup_vec.lkup.macsakey.key.mac: 0xFEC80E2715

+检查SRC MAC（您实际上也可在上一步中看到这一点）：

module-1(TAH-elam-insel6)# report | grep -i fpx_lookup_vec.lkup.macsakey.key.mac

GBL_C++:  [MSG]         fpx_lookup_vec.lkup.macsakey.key.mac: 0xFEC80E2715 << 00fe.c80e.2715

GBL_C++:  [MSG]         fpx_lookup_vec.lkup.macsakey.key.mac: 0xFEC80E2715

GBL_C++:  [MSG]         fpx_lookup_vec.lkup.macsakey.key.mac: 0xFEC80E2715

GBL_C++:  [MSG]         fpx_lookup_vec.lkup.macsakey.key.mac: 0xFEC80E2715

GBL_C++:  [MSG]         fpx_lookup_vec.lkup.macsakey.key.mac: 0xFEC80E2715

+这是新学习内容吗？

module-1(TAH-elam-insel6)# report | grep -1 fpx_lookup_vec.sa_notify_info

GBL_C++:  [MSG]         fpx_lookup_vec.lkup.ptvec.misc1.tcp_flags: 0x0

GBL_C++:  [MSG]   fpx_lookup_vec.sa_notify_info: 0x5200000C060

GBL_C++: [MSG] fpx_lookup_vec.sa_notify_info.enable: 0x0 << This will be set to 0x1 for learning to happen

GBL_C++:  [MSG]     fpx_lookup_vec.sa_notify_info.conv_learn_only: 0x0

+检查SRC和DST IP:

module-1(TAH-elam-insel6)# report | grep vec_l3v.ip.*a

GBL_C++:  [MSG]     pr_lu_vec_l3v.ip.da: 0x00000000000000000c0000201 << DST IP: 192.0.2.1

GBL_C++:  [MSG]     pr_lu_vec_l3v.ip.sa: 0x00000000000000000c0000202 << SRC IP: 192.0.2.2

+验证入口SRC_ID:

module-1(TAH-elam-insel6)# report | egrep SRC

GBL_C++:  [MSG]    SRCID: 0x30

module-1(TAH-elam-insel6)# report | grep vec.ihdr.ieth.hdr.src_idx

GBL_C++: [MSG] lurw_vec.ihdr.ieth.hdr.src_idx: 0xA9 << sh hardware internal tah int e1/49 | i i niv_idx

+如果ELAM未触发，其显示如下：

module-1(TAH-elam-insel6)# report

GBL_C++:  [MSG] tahusd_elam_wrapper_report:27d:asic type 5 inst 0 slice 1 a_to_d 1 insel 6 outsel 0

GBL_C++:  [MSG] Inside tahusd_elam_wrapper_dav_report

GBL_C++: [MSG] ELAM not yet triggered <<<<<<

VXLAN封装的ELAM:

由于VXLAN数据包将被封装，因此ELAM需要在内部报头而非外部报头上触发 — 请参阅以下示例了解ARP帧：

module-1# debug platform internal tah elam asic 0

module-1(TAH-elam)# trigger init asic 0 slice 1 in-select 7 out-select 0 use-src-id 48

module-1(TAH-elam-insel7)# reset

module-1(TAH-elam-insel7)# set inner arp source-ip-addr 192.0.2.2 target-ip-addr 192.0.2.1

module-1(TAH-elam-insel7)# start

module-1(TAH-elam-insel7)# report

NX-OS 7.0(3)I7(2)后的ELAM配置

在NX-OS 7.0(3)I7(2)之后，ELAM现在无需指定ASIC或切片编号即可全局触发 — 请参阅以下示例：

Nexus-9K# debug platform internal tah elam

Nexus-9K(TAH-elam)# trigger init

Nexus-9K(TAH-elam-insel6)# reset

Nexus-9K(TAH-elam-insel6)# set outer ipv4 dst_ip 192.0.2.1 src_ip 192.0.2.2

Nexus-9K(TAH-elam-insel6)# start

Nexus-9K(TAH-elam-insel6)# report