目录

简介

先决条件

要求

Nexus 3000 系列交换机

Nexus 3064

Nexus 3132

Nexus 3164

Nexus 3172

Nexus 3232C

Nexus 3264Q

Nexus 9000 系列交换机

Nexus 9332

Nexus 93XX交换机

Nexus 9500

简介

尽管运行的代码类似，但Nexus 3000和Nexus 9000系列交换机的不同变体对于断开40G接口有不同的命令。  本文档将提供特定平台的分区配置的整合视图。

先决条件

要求

思科建议您了解这些主题的基本知识

- Cisco Nexus 3000/9000系列接口配置

Nexus 3000 系列交换机

Nexus 3064

3064支持分支，但是QSFP端口无法独立分支。  您必须将所有数据均分为10GB，或将其全部配置为40GB。  通过设置硬件配置文件模式完成此操作：

N3064(config)# hardware profile portmode ?

16x10g+12x40g  16x10G+12x40G port mode

16x40g         16x40G port mode

32x10g+8x40g   32x10G+8x40G port mode

48x10g+4x40g   48x10G+4x40G port mode

52x10g+3x40g   52x10G+3x40G port mode

56x10g+2x40g   56x10G+2x40G port mode

60x10g+1x40g   60x10G+1x40G port mode

64x10g         64x10G port mode

8x10g+14x40g   8x10g+14x40G port mode

请注意，即使命令帮助提供了单独分支端口的选项，但这实际上不起作用。  可用的选项为48x10g+4x40g或64x10g。

必须重新加载交换机，更改才能生效。

Nexus 3132

在3132上，40G端口可以独立断开。  但是，与3064交换机一样，它也具有必须设置的硬件配置文件模式：

N3132Q(config)# hardware profile portmode ?

24x40g       24x40G non-oversubscribed breakout port mode

26x40g       26x40G oversubscribed breakout port mode

32x40g       32x40G oversubscribed breakout port mode

fixed32x40g  32x40G oversubscribed fixed port mode

在固定32x40G模式下，端口无法断开。  在其他模式下，可通过设置“speed 10000”命令逐个拆分端口。  但是，除了在26x40G模式下，只能拆分前24个端口，在该模式下，所有可用端口都可拆分。

使用“speed 40000”命令可以重新记录。  这不需要重新加载交换机。  与3064交换机一样，设置硬件配置文件模式需要重新加载。

3132还有4个SFP+端口，与第一个QSFP端口隔行。  这意味着您可以使用第一个QSFP端口或4个SFP+端口，但不能同时使用这两个端口。

默认情况下，QSFP端口已打开。  您可以使用以下命令启用SFP+端口：

N3132Q(config)# hardware profile front portmode ?

qsfp      Front panel QSFP port 1 is active

sfp-plus  Front panel SFP+ (1-4) ports are active

但是，在使用固定32x40G硬件配置文件时，不能设置SFP+端口模式。

Nexus 3164

Cisco Nexus 3164Q交换机支持从Cisco NX-OS版本6.1(2)I2(2b)开始的分支接口。 接口分支模块命令将Cisco Nexus 3164Q交换机的64个40G接口分为4个10G接口，

共256个10G接口。输入此命令后，必须将运行配置复制到启动配置并重新加载设备。7.0(3)I1(1)之前的思科NX-OS版本的分支支持位于

模块级别，应用于模块的所有端口。从思科NX-OS版本7.0(3)I1(1)开始，您可以拆分任意数量的端口。

要逐个模块进行分组，请使用命令。

interface breakout module 1

使用以下命令可以拆分各个端口

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

使用此命令的“no”形式折叠端口。

Nexus 3172

3172具有单个硬件配置文件48X10G+breakout6x40g。  使用“speed 10000”命令可以单独拆分40GB端口。

它们可以使用“speed 40000”命令折叠。

Nexus 3232C

Cisco Nexus 3232C交换机支持分支接口。该命令将交换机的每个40G端口分为四个10G端口（分支端口），或将交换机的每个100G端口分为四个25G端口或两个50G端口。端口范围为1到32。

interface breakout module 1 port <x> map {10g-4x | 25g-4x | 50g-2x}

Nexus 3264Q

3264自7.0(2)I3(1)起支持分支。  但是，此交换机只能支持128个逻辑端口，因此每个40GB接口只能划分为2x10GB模式。  目前，不支持将端口分流到4x10GB模式。

Nexus 9000 系列交换机

Nexus 9332

9332支持端口1-12和端口15-26上的分支。  端口可通过

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

使用此命令的“no”形式折叠端口。

Nexus 93XX交换机

这些平台不支持40G端口的分流。  但是，您可以使用QSA适配器将40G端口转换为10G端口。  QSA适配器只能以10G使用 — 它不能以1G速度工作。

Nexus 9500

9636PQ、9432PQ和9536PQ线卡支持分支。  可以使用命令逐个模块分解它们。

interface breakout module <x>

可使用命令拆分各个端口。

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

使用这些命令的“no”形式折叠端口。