目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

Nexus 2300系列FEX上的黄色和白色标记端口有何区别？

简介

本文档介绍Nexus 2300系列FEX的端口类型信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下硬件平台：

- 思科Nexus 2348UPQ 10GE

- 思科Nexus 2332TQ 10GE

Cisco Nexus 2348TQ 10GE和Cisco Nexus 2348TQ-E 10GE FEX也是如此。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

Nexus 2300系列FEX上的黄色和白色标记端口有何区别？

Cisco Nexus 2300平台提供两种类型的端口：终端主机附件（主机接口）和上行链路端口（交换矩阵接口）的端口。 黄色和白色交换矩阵接口均可用于连接上游父Cisco Nexus交换机。标记为黄色的上行链路端口与标记为白色的上行链路端口之间没有区别。