目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

查找软件版本

软件映像

升级 程序

普通缺陷

简介

本文档介绍升级或降级设备软件的方面。

作者：思科TAC工程师Patricia Garcia。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于工业以太网(IE)1000平台和1.6和1.7软件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

注意: 不能使用命令行界面(CLI)安装、升级或降级设备软件，只能通过超文本传输协议(HTTP)访问。

查找软件版本

思科软件升级的IOS文件存储在系统主板闪存设备(flash:)上。

要查看IE 1000使用的当前IOS，请导航至主控制面板，该信息位于Switch information>Active Image上。

软件映像

思科下载页面。

https://software.cisco.com/download/home/286307896/type/286309642/release/

版本

文件名

1.8.2

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.2.bin

1.8.1

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.1.bin

1.8.0

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.0.bin

1.7.0

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin

1.6

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin

1.3

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.3.bin

注意:升级到位时，请勿重新启动交换机。

升级 程序

步骤1.将新映像复制到交换机。设备管理器提供从使用的PC本地加载文件或从简单文件传输协议(TFTP)服务器加载文件的选项。

导航至Admin>File Management>Software Upgrade。在“选择文件”按钮上。

加载文件后，选择“上载”按钮。

步骤2.验证，如果通过Secure Shell(SSH)或HTTP访问交换机，则升级完成后，您可以确认正在使用的IOS。

Switch# show version

MAC Address : cc-70-ed-d1-16-80

Previous Restart : Cold

System Contact :

System Name : Switch

System Location :

System Time : 2021-04-15T18:41:55+00:00

System Uptime : 00:05:31

Bootloader

----------

Image : RedBoot (bootloader)

Version : version 1_31-8c579cc

Date : 15:14:13, Jun 1 2016

Active Image

------------

Image : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin (primary)

Version : 1.6#2017-04-05T23:06:27+00:00

Date : 2017-04-05T17:25:27+02:00

Upload filename : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin

Backup Image

------------

Image : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin (backup)

Version : 1.7.0#2018-05-02T18:19:37+00:00

Date : 2018-04-30T15:34:08+05:30

Upload filename : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin

------------------

SID : 1

------------------

Chipset ID : VSC7428

Board Type : IE-1000-8P2S-LM

Port Count : 10

Product : Cisco IE1000 Switch

Software Version : 1.6#2017-04-05T23:06:27+00:00

Build Date : 2017-04-05T17:25:27+02:00

Code Revision : 510f5011c13892039fba9df91dda1ebf7e4fd752

注意：要查看Web用户界面(WebUI)上所反映的更改，请关闭会话并从浏览器中清除cookie。

普通缺陷

标识符

描述

CSCvh19579

在浏览器中键入Device IP（设备IP）后，将显示Username/Password（用户名/密码）页面。输入详细信息后，启动DM大约需要20秒。