目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

电源冗余

电源

Supervisor 引擎/线卡

使用 CLI 为模块供电或断电

显示命令

相关信息

简介

Cisco Catalyst 6500/6000 系列交换机有一个智能电源管理系统，该系统可根据系统中的电源可用性为各系统组件供电或断电。本文档讨论使用当前提供的电源可以获得的总电量，以及从每个线卡抽取的电量。遵从这些指南可以防止电源预算超额申请，进而防止因此产生的模块断电和其他意外结果。本文档有助于您了解 Catalyst 6500/6000 系列交换机中的电源管理系统。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于 Catalyst 6500/6000 系列交换机。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

电源冗余

Catalyst 6500/6000 系列模块有不同的电源要求。某些交换机配置所需的电量可能超出单个电源的供电能力，这具体取决于电源的功率。虽然通过电源管理功能可以使用两个电源为安装的所有模块供电，但此配置中不支持冗余。

当启用冗余时，如果使用两个不同功率的电源为系统供电，则两个电源都连入系统，并显示一条相应的 syslog 消息。消息指示低功率电源将被禁用。如果现用电源发生故障，则禁用的低功率电源将投入使用。如果需要，可以断掉某些模块的供电以适应低功率电源。有关电源配置变化效果的更多信息，请参阅本部分的电源配置变化的效果表。

注意：Catalyst 6500/6000系列交换机允许在同一机箱中混合使用交流输入和直流输入电源。

电源配置变化的效果

配置变化

效果

冗余变为非冗余

- 会生成系统日志和系统日志消息。

- 系统电源增加为两个电源的总电源容量。

- 如果有足够的电源，会启动在 show module 命令输出的 Status field 中标记为 power-deny 的模块。

非冗余变为冗余

- 会生成系统日志和系统日志消息。

- 系统电源是较大功率电源的电源容量。

- 如果电源不足以支持之前启动的所有模块，则部分模块会断电并在 show module 命令输出的 Status field 中标记为 power-deny。

启用冗余时插入相同功率的电源

- 会生成系统日志和系统日志消息。

- 系统电源等于一个电源的电源容量。

- 因为功率容量未变化，所以模块状态没有变化。

禁用冗余时插入相同功率的电源

- 会生成系统日志和系统日志消息。

- 系统电源为两个电源的总电源容量。

- 如果有足够的电源，会启动在 show module 命令输出的 Status field 中标记为 power-deny 的模块。

启用冗余时插入较高功率电源

- 会生成系统日志和系统日志消息。

- 系统禁用低功率电源。高功率电源为系统供电。

启用冗余时插入较低功率电源

- 会生成系统日志和系统日志消息。

- 系统禁用低功率电源。高功率电源为系统供电。

禁用冗余时插入较高或较低功率电源

- 会生成系统日志和系统日志消息。

- 系统电源增加为两个电源的总电源容量。

- 如果有足够的电源，会启动在 show module 命令输出的 Status field 中标记为 power-deny 的模块。

启用冗余时卸下电源

- 会生成系统日志和系统日志消息。

- 如果电源功率相同，则模块状态不会变化，因为电源容量没有变化。

如果电源功率不同，并且卸下的是低功率电源，则模块状态也不会变化。如果电源功率不同，并且卸下的是高功率电源，那么在没有足够的电源为以前通电的所有模块供电时，一些模块会断电。断电的模块在 show module 命令输出的 Status field 中标记为 power-deny。

禁用冗余时卸下电源

- 会生成系统日志和系统日志消息。

- 系统功率会降低至一个电源的电源容量。

- 如果电源不足以支持之前启动的所有模块，则部分模块会断电并在 show module 命令输出的 Status field 中标记为 power-deny。

使用安装的不同功率并启用冗余的电源启动系统

- 会生成系统日志和系统日志消息。

- 低功率电源被禁用。

使用安装的相同或不同功率并禁用冗余的电源启动系统

- 会生成系统日志和系统日志消息。

- 系统电源等于两个电源的总电源容量。

- 系统为总电源容量允许的最多模块供电。

在配备两个电源的系统中，如果一个电源出现故障，而另一个电源不能为安装的所有模块完全供电，则系统电源管理将按以下顺序停止设备供电：

1. 以太网 (PoE) 供电设备

系统从最高编号的插槽中的模块上，从最高编号的端口开始，按降序停止 PoE 设备供电。

2. 模块

如需进一步节能，系统从最高编号的插槽开始按降序停止模块供电。系统将绕过包含 Supervisor 引擎或交换机矩阵模块的插槽，不会将它们断电。

这一断电顺序是固定的，不可更改。

有关每个机箱支持的电源配置的详细信息，请参阅产品概述（Catalyst 6500 系列安装指南）。

有关冗余和非冗余电源配置的详细信息，请参阅管理交换机的启用或禁用电源冗余 部分。

电源

电源额定功率

交流输入型产品编号

直流输入型产品编号

950 W

PWR-950-AC

PWR-950-DC

1000 W

WS-CAC-1000W

-

1300 W

WS-CAC-1300W

WS-CDC-1300W

1400 W

PWR-1400-AC

-

2500 W

WS-CAC-2500W

WS-CDC-2500W

2700 W

PWR-2700-AC/4

PWR-2700-DC/4

3000 W

WS-CAC-3000W

-

4000 W

WS-CAC-4000W-US1 WS-CAC-4000W-INT

PWR-4000-DC

6000 W

WS-CAC-6000W

-

8000 W

WS-CAC-8700W-E

-

有关电路类型和电源线要求的更多信息，请参考安装准备。

有关电源LED的详细信息，请参阅产品概述(Catalyst 6500系列安装指南)的表1-11电源前面板LED部分。

机箱会为风扇和（一些）总线终端使用一些电源，但此电源已包括在电源预算中。请注意，1300 W电源可以提供27.46 A。这是参考的42伏(V)电源的值。

示例如下：

27.46A * 42V = 1153W + 146W (for the chassis) = 1300W

这适用于所有电源。公布的电源数据仅针对 Supervisor 引擎/线卡所耗用的电源。

没有额定输出为1800 W的Catalyst 6500/6000电源。1800 W与1300 W交流电源有关。1800 W 数据显示在（此单元某些版本）的前面板丝网上，指示该单元的输入电源额定值（或最大系统功耗）。

注意：单元上的丝网印刷标记让许多人困惑。Cisco 已停止对电源使用此类标记。

将电源运行到电源管理软件为 1300 W 电源设置的 27.46 A 最高限时，可靠性不会有问题。此 27.46 A 的最大值是电源在 40 摄氏度 (C) 环境温度时最大理论容量值的 75% 到 80%。这是惯用的电源降额，可以确保有足够的余地。这可提高电源的长期可靠性。而且，每个卡的所有电耗值都针对最坏流量配置情况（大约 100%）而设置。 例如，Gigabit 模块的耗电量包括安装的所有 Gigabit 接口转换器 (GBIC)。而在典型操作中，实际耗电量没有这么大。

Supervisor 引擎/线卡

一些初始生产Supervisor引擎1单元被编程为4.30 A。 5.2(1)软件覆盖Supervisor引擎EEPROM(SEEPROM)值，并使用默认值3.00 A。 5.2(2)软件覆盖SEEPROM值，使用默认值1.70 A。

由于备用 Supervisor 引擎卡总是在插入后立即通电，因此在冗余 Supervisor 引擎槽中必须保留足够的电源，以便在槽中没有安装任何卡时也能适应 Supervisor 引擎。考虑到有和没有冗余 Supervisor 引擎的因素，分四种情况：

- 插槽2-1.7 A中没有为可能插入Supervisor引擎分配卡。

注意：如果主Supervisor引擎具有多层交换功能卡(MSFC)/策略功能卡(PFC)，则保留3.30 A。

- 插槽2中的Supervisor引擎 — 已分配保留的1.7 A。

注意：如果Supervisor引擎有MSFC/PFC，则保留3.30 A。

- 插槽2中A小于1.7的线卡 — 分配1.7 A的Supervisor引擎编号。

注：目前没有卡的使用量低于1.7 A。

注意：如果Supervisor引擎有MSFC/PFC，则保留3.30 A。

- 插槽2中A大于1.7的线卡 — 分配SEEPROM的实际卡值。

注意：如果Supervisor引擎有MSFC/PFC，则保留3.30 A。

最初生产的一些 WS-X6408-GBIC 单元错误地编程为 1.5 A。

有关模块电源要求的更多信息，请参阅管理交换机的表 14-2 模块电源要求 部分。

使用 CLI 为模块供电或断电

可以发出以下命令之一，从命令行界面 (CLI) 为正常工作的模块断电：

- Catalyst OS (CatOS) — set module power down module_number

- Cisco IOS® 软件 — no power enable module slot

断电的模块在 show module 命令输出的 Status field 中标记为 power-down。为了验证系统中是否有足够的可用电源为以前断电的模块供电，可发出以下命令之一：

- CatOS — set module power up module_number

- Cisco IOS 软件 — power enable module slot

如果没有足够的电源可用，模块状态将从 power-down 更改为 power-deny。

显示命令

- show environment (CatOS) — 此命令提供交换机组件（例如电源、时钟和风扇）的诊断结果。

Cat6kCatOS show environment

Environmental Status (. = Pass, F = Fail, U = Unknown, N = Not Present)

PS1: .     PS2: N     PS1 Fan: .     PS2 Fan: N

Chassis-Ser-EEPROM: .     Fan: .

Clock(A/B): A         Clock A: .     Clock B: .

VTT1: .    VTT2: .    VTT3: .

- show environment status （Cisco IOS 软件）— 此命令类似于 CatOS 中的 show environment 命令。

Cat6kIOS#show environment status

backplane:

operating clock count: 2

operating VTT count: 3

fan-tray:

fantray fan operation sensor: OK

VTT 1:

VTT 1 OK: OK

VTT 1 outlet temperature: 32C

VTT 2:

VTT 2 OK: OK

VTT 2 outlet temperature: 34C

VTT 3:

VTT 3 OK: OK

VTT 3 outlet temperature: 36C

clock 1:

clock 1 OK: OK, clock 1 clock-inuse: in-use

clock 2:

clock 2 OK: OK, clock 2 clock-inuse: not-in-use

power-supply 1:

power-supply 1 fan-fail: OK

power-supply 1 power-output-fail: OK

module 1:

module 1 power-output-fail: OK

module 1 outlet temperature: 30C

module 1 device-2 temperature: 35C

RP 1 outlet temperature: 36C

RP 1 inlet temperature: 37C

EARL 1 outlet temperature: 29C

EARL 1 inlet temperature: 30C

module 3:

module 3 power-output-fail: OK

module 3 outlet temperature: 31C

module 3 inlet temperature: 27C

module 5:

module 5 power-output-fail: OK

module 5 outlet temperature: 42C

module 5 inlet temperature: 29C

EARL 5 outlet temperature: 40C

EARL 5 inlet temperature: 32C

module 6:

module 6 power-output-fail: OK

module 6 outlet temperature: 44C

module 6 inlet temperature: 36C

- show environment power (CatOS) — 此命令提供关于系统电源情况和可用电源的详细信息。

Cat6kCatOS show environment power

PS1 Capacity: 1153.32 Watts (27.46 Amps @42V)

PS2 Capacity: none

PS Configuration : PS1 and PS2 in Redundant Configuration.

Total Power Available: 1153.32 Watts (27.46 Amps @42V)

Total Power Available for Line Card Usage: 1153.32 Watts (27.46 Amps @42V)

Total Power Drawn From the System: 377.58 Watts ( 8.99 Amps @42V)

Remaining Power in the System: 775.74 Watts (18.47 Amps @42V)

Default Inline Power allocation per port: 7.00 Watts (0.16 Amps @42V)

Slot power Requirement/Usage :

Slot Card Type           PowerRequested PowerAllocated CardStatus

Watts   A @42V Watts   A @42V

---- ------------------- ------- ------ ------- ------ ----------

1    WS-X6K-SUP1A-2GE    138.60   3.30  138.60   3.30  ok

2                          0.00   0.00  138.60   3.30  none

6    WS-X6348-RJ-45      100.38   2.39  100.38   2.39  OK

注意：本示例show environment power命令输出使用带PFC和MSFC的Supervisor引擎1。

- show power（Cisco IOS 软件）— 此命令类似于 CatOS 中的 show environment power 命令。

冗余禁用：

Cat6kIOS#show power

system power redundancy mode = combined

system power total = 55.500A

system power used = 22.690A

system power available = 32.810A

FRU-type       #    current   admin state oper

power-supply   1    55.500A   on          on

module         1    4.300A    on          on

module         2    4.300A    on          on

module         3    5.500A    on          on

module         4    5.500A    on          on

module         5    3.090A    on          on

module         6    5.400A    off         off (admin request)

冗余启用：

C6500-1> show power

system power redundancy mode = redundant

system power total =     1153.32 Watts (27.46 Amps @ 42V)

system power used =       674.52 Watts (16.06 Amps @ 42V)

system power available =  478.80 Watts (11.40 Amps @ 42V)

Power-Capacity PS-Fan Output Oper

PS   Type               Watts   A @42V Status Status State

---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----

1    WS-CAC-1300W       1153.32 27.46  OK     OK     on

2    WS-CAC-1300W       1153.32 27.46  OK     OK     on

冗余启用，但其中一个电源不工作：

C6500-2# show power

system power redundancy mode = redundant

system power redundancy operationally = non-redundant

system power total =     3795.12 Watts (90.36 Amps @ 42V)

system power used =      1786.68 Watts (42.54 Amps @ 42V)

system power available = 2008.44 Watts (47.82 Amps @ 42V)

Power-Capacity PS-Fan Output Oper

PS   Type               Watts   A @42V Status Status State

---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----

1    WS-CAC-4000W-US    3795.12 90.36  OK     OK     on

2    WS-CAC-4000W-US    3795.12 90.36  -      -      off

相关信息

- 拆除和更换程序

- Catalyst 6000 及 6500 系列多层交换机模块安装和配置说明

- 交换机产品支持

- LAN 交换技术支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems