目录

简介

背景信息

建议

Catalyst 1000/2960/3560/CDB和4500平台

Catalyst 3650和3850平台

Catalyst 6K平台

特殊工程版本

简介

本文档介绍适用于Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500、3650/3850和6500/6800系列交换机的稳定Cisco IOS®软件列表。

背景信息

这些建议是截至12月的最新建议 2023.

本文档中的信息并不是详尽无遗的，旨在作为一般指导，特别是在大规模部署或升级的情况下。

如果您对Catalyst 9000系列交换机上的软件建议感兴趣，请参阅此页面。

建议

Catalyst 1000/2960/3560/CDB和4500平台

产品系列

产品详情

推荐

Cisco IOS版本

软件结束

维护

通过(Y/N)

PSIRT终止/硬件支持终止(Y/N)

EOL链路

Catalyst 1000

Catalyst 1000（所有型号）

15.2(7)E9

N [待定]

N [待定]

EOL未公布

Catalyst 2960

Catalyst 2960X

15.2(7)E9

Y [2023年10月]

N [2027年10月]

单击此处

Catalyst 2960XR

15.2(7)E9

Y [2023年10月]

N [2027年10月]

单击此处

Catalyst 2960L

15.2(7)E9

Y [2022年10月]

N [2026年10月]

单击此处

Catalyst 2960+

15.2(7)E9

Y [2022年10月]

N [2026年10月]

单击此处

Catalyst 2960C

15.2(7)E9

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

单击此处

Catalyst 2960CX

15.2(7)E9

N [2025年4月]

N [2029年4月]

单击此处

Catalyst 3560

Catalyst 3560CX

15.2(7)E9

N [2025年4月]

N [2029年4月]

单击此处

CDB

Catalyst CDB-8P

15.2(7)E9

N [待定]

N [待定]

EOL未公布

Catalyst CDB-8U

15.2(7)E9

N [待定]

N [待定]

EOL未公布

Catalyst 4500

（模块化）

管理引擎8-E

3.11.8E

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

单击此处

Sup 8L-E

3.11.8E

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

单击此处

管理引擎9-E

3.11.8E

Y [2022年10月]

N [2026年10月]

单击此处

Catalyst 4500-X

（固定）

Catalyst 4500-X

3.11.8E

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

单击此处

* 15.2(7)/3.11是当前活动的扩展维护版本。

Catalyst 3650和3850平台

产品系列

产品详情

推荐

Cisco IOS-XE版本

软件结束

维护

通过(Y/N)

PSIRT终止/硬件支持终止(Y/N)

EOL链路

Catalyst 3650

3650（所有型号）

16.12.10安

Y [2022年10月]

N [2026年10月]

单击此处

Catalyst 3850

3850-12XS、3850-24XS、3850-48XS

16.12.10安

Y [2023年4月]

N [2027年4月]

单击此处

3850（所有其他型号）

16.12.10安

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

单击此处

Catalyst 6K平台

产品系列

产品详情

推荐

Cisco IOS版本

软件结束

维护

通过(Y/N)

PSIRT终止/硬件支持终止(Y/N)

EOL链路

Catalyst 6500

Sup 2T

15.5(1)SY12

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

单击此处

Catalyst 6800

C6840-X

15.5(1)SY12

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

单击此处

C6880-X

15.5(1)SY12

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

单击此处

Sup 6T

15.5(1)SY12

Y [2023年4月]

N [2027年4月]

单击此处

*15.5(1)SY是当前活动的扩展维护版本。

特殊工程版本

在某些情况下，工程特殊(ES)版本中会提供关键漏洞。这些版本在CCO(cisco.com)上不可用。如果您遇到任何特定于您的环境的问题，而这些问题在cisco.com中已存在的版本中尚未解决，请联系思科客户体验(CX)部门，了解是否可能使用工程特殊(ES)代码。工程专用版本应在有限的时间范围内进行部署，建议您在cisco.com上提供下次维护重建后立即进行部署。  思科客户体验(CX)和业务部门(BU)完全支持工程特别计划。