目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

接通电源和运行时确定硬件

输出 1 - 运行 CatOS 的交换机

输出 2 - 运行 Supervisor IOS 的交换机

从机箱上卸除时确定硬件

Supervisor Engine 物理配置

show module 输出

确定零件号码

相关信息

简介

Cisco Catalyst 6000 系列交换机可以安装双 Supervisor 引擎，从而提供 2 层冗余。当 Supervisor 引擎配备 Multilayer Switch Feature Card (MSFC) 时，双 MSFC 还会提供 3 层冗余。

本文档介绍一些简单的检查工作，通过进行这些检查可以确定在 Cisco Catalyst 6000 或 6500 交换机上安装一对 Supervisor 是否满足冗余配置的硬件要求。本文档简单介绍不同的可用硬件和部件号，并在一个表中提供硬件图示。单击表中的图片还会显示一个示例 show module 命令输出。

这些步骤适用于运行 Cisco CatOS® 和 Cisco IOS® 系统软件的 Catalyst 6000 系列交换机。要了解有关 CatOS 和 Cisco IOS 系统软件的区别的更多信息，请参阅将 Catalyst 6500/6000 交换机的系统软件从 CatOS 转换到 Cisco IOS。

先决条件

要求

本文档的读者应掌握以下这些主题的相关知识：

- 了解 Supervisor 引擎冗余如何工作

- MSFC 冗余

为支持冗余，两个模块上的 Supervisor 引擎、路由引擎和转发引擎模型必须 相同。

注意：对于冗余，无需匹配固件。

要了解您的机箱中安装了哪种 Supervisor 模块，需要以下信息：

- Supervisor 引擎型号：在 Catalyst 6000 和 6500 交换机中可以使用多种型号的 Supervisor 引擎。目前，可以使用以下型号：

- Supervisor 引擎 I (WS-X6K-SUP1-2GE )

- Supervisor 引擎 IA (WS-X6K-SUP1A-2GE)

- Supervisor 引擎 II (WS-X6K-SUP2-2GE)

- Supervisor 引擎 720 (WS-SUP720-BASE)

- 使用的转发引擎：根据模块，Supervisor 可以配备不同类型的转发引擎。目前，可以使用以下型号：

- Policy Feature Card (PFC) (WS-F6K-PFC)

- PFC 2 (WS-F6K-PFC2)

- 第 2 层 (L2) Switching Feature Card (WS-F6020)

- L2 Switching Feature Card II (WS-F6020A)

- PFC3 ( WS-F6K-PFC3A )

- 使用的路由引擎：Supervisor 模块也可以配备路由引擎，从而将 Catalyst 6000 或 6500 交换机用作第 3 层 (L3) 交换机。目前，可以使用以下型号：

- Multilayer Switch Feature Card (MSFC) (WS-F6K-MSFC)

- Multilayer Switch Feature Card 2 (MSFC2) (WS-F6K-MSFC2)

- Multilayer Switch Feature Card 3 (MSFC3)(WS-SUP720)

有关部件号的更多信息，请参阅如何确定安装在 Catalyst 6500/6000 系列交换机上的 Supervisor 模块的种类文档中的“背景信息”和“如何确定部件号”部分。

使用的组件

本文档中显示的输出基于以下 Catalyst 6000 系列硬件和软件版本：

- 使用 CatOS 8.2(1) 的 Supervisor I

- 使用 Cisco IOS 软件版本 12.1(20)E2 的 Supervisor II

- 使用 CatOS 8.1(1) 的 Supervisor 720

- 使用 Cisco IOS 软件 12.2(17b)SX 的 Supervisor 720

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

接通电源和运行时确定硬件

要了解在交换机通电并工作时使用哪些硬件，请登录 Catalyst 交换机并发出 show module 命令。根据所运行的软件类型（CatOS 或 Cisco IOS 软件），显示的输出与输出 1 或输出 2 中显示的输出类似。

如果安装了两个 Supervisor 引擎，则第一个联机的 Supervisor 引擎成为活动模块；第二台 Supervisor 引擎则进入备用模式。所有管理和网络管理功能（如 SNMP、命令行界面 (CLI) 控制台、Telnet、生成树协议 (STP)、Cisco 发现协议 (CDP) 和 VLAN 中继协议 (VTP)）均在活动 Supervisor 引擎上处理。在备用 Supervisor 引擎上，控制台端口处于非活动状态，模块状态显示为“standby”，上行链路端口的状态正常显示。

输出 1 - 运行 CatOS 的交换机

以下是第一个输出示例。

6513-47a(enable)  show module

Mod  Slot Ports Module-Type                Model               Sub Status

--- ---- ----- -------------------------  ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

请查看以粗体突出显示的输出。可以看到如下信息：

- WS-X6K-SUP2-2GE:Supervisor 引擎 II

- WS-F6K-PFC2:模块配备有 PFC 2

- WS-F6K-MSFC2:模块配备有 MSFC 2

输出 2 - 运行 Supervisor IOS 的交换机

输出也可能与以下输出类似：

Telix> show module

Mod   Ports Card Type                                Model             Serial No.

---   ----- ---------------------------------        ----------------  -----------

1      2  Cat 6k Supervisor 1 Enhanced QoS (Active) WS-X6K-SUP1A-2GE SAD03460665

4     48  48 port 10/100 mb RJ-45 ethernet          WS-X6248-RJ-45   SAD040201BS

Mod MAC addresses                       Hw     Fw             SW     Status

--- --------------------------------- ------ ---------     --------- -------

2  00d0.bcf0.2064 to 00d0.bcf0.2065   1.0    5.1(1)       7.1(0.9)  OK

4  0030.962d.afdc to 0030.962d.b00b   1.1    4.2(0.24)    7.1(0.9)  OK

Mod Sub-Module                     Model         Serial             Hw    Status

--- ---------------------------   ------------   ---------------   ------ ------

1 Policy Feature Card           WS-F6K-PFC      SAD03477104       1.0    OK

1 MSFC Cat6k daughterboard      WS-F6K-MSFC     SAD03470065       1.2    OK

请查看以粗体突出显示的输出。可以看到如下信息：

- WS-X6K-SUP1A-2GE:Supervisor 引擎 IA

- WS-F6K-PFC:模块配备有 PFC

- WS-F6K-MSFC:模块配备有 MSFC

从机箱上卸除时确定硬件

如果从机箱卸除这些模块，仍然能够确定所拥有的硬件类型并找出所用的部件号。下表以图形方式显示了符合 Cisco Catalyst 6000/6500 交换机冗余硬件要求的不同组合。单击图像上方的链接会显示相应的 show module 输出。

Supervisor Engine 物理配置

- 配备 F-6020 的 Sup IA

- 配备 PFC 的 Sup IA

- 配备 PFC 和 MSFC 的 Sup IA

- 配备 PFC 和 MSFC2 的 Sup IA

- 2001 年 11 月前出厂的配备 PFC2 和 MSFC2 的 Sup II

- 2001 年 11 月前出厂的配备 PFC2 和 MSFC2 的 Sup II

show module 输出

配备 F-6020A 的 Sup IA

Console>(enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD050404KM

2                       SAD05040EC2

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-02-7e-27-17-f6 to 00-02-7e-27-17-f7 7.0    5.3(1)     5.5(9)

00-02-7e-27-17-f4 to 00-02-7e-27-17-f5

00-d0-03-8c-9c-00 to 00-d0-03-8c-9f-ff

2   00-01-64-75-80-16 to 00-01-64-75-80-17 7.0    5.3(1)     5.5(9)

00-01-64-75-80-14 to 00-01-64-75-80-15

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L2 Switching Engine II  WS-F6020A           SAD05030WR5 2.0

2   L2 Switching Engine II  WS-F6020A           SAD05030VZH 2.0

配备 PFC 的 Sup IA

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD041203B9

2                       SAD040803Z5

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-90-f5-ba to 00-30-7b-90-f5-bb 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-30-7b-90-f5-b8 to 00-30-7b-90-f5-b9

00-d0-06-24-f0-00 to 00-d0-06-24-f3-ff

2   00-d0-d3-36-b1-a6 to 00-d0-d3-36-b1-a7 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-d0-d3-36-b1-a4 to 00-d0-d3-36-b1-a5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04120059 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04080DR8 1.0

配备 PFC 和 MSFC 的 Sup IA

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD041203B2

15                      SAD041009DF

2                       SAD040803Z1

16                      SAD0406045K

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-90-f5-ba to 00-30-7b-90-f5-bb 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-30-7b-90-f5-b8 to 00-30-7b-90-f5-b9

00-d0-06-24-f0-00 to 00-d0-06-24-f3-ff

15  00-30-7b-90-f5-bc to 00-30-7b-90-f5-fb 1.3    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-d0-d3-36-b1-a6 to 00-d0-d3-36-b1-a7 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-d0-d3-36-b1-a4 to 00-d0-d3-36-b1-a5

16  00-d0-d3-36-b1-a8 to 00-d0-d3-36-b1-e7 1.3    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD041200V9 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04080DR7 1.0

配备 PFC 和 MSFC2 的 Sup IA

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAD0433088P

15                       SAD04360AJ8

2                        SAD05030UEW

16                       SAD05030Z4W

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-d0-d3-3d-d2-3a to 00-d0-d3-3d-d2-3b 3.2    5.3(1)     6.3(3)

00-d0-d3-3d-d2-38 to 00-d0-d3-3d-d2-39

00-30-7b-4e-64-00 to 00-30-7b-4e-67-ff

15  00-03-6b-f1-2a-40 to 00-03-6b-f1-2a-7f 1.1    12.1(8a)E5  12.1(8a)E5

2   00-02-7e-f5-c8-7e to 00-02-7e-f5-c8-7f 7.1    5.3(1)     6.2(2)

00-02-7e-f5-c8-7c to 00-02-7e-f5-c8-7d

16  00-04-dd-f1-f0-80 to 00-04-dd-f1-f0-bf 1.2    12.1(8a)E5  12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04330KWZ 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD050315AR 1.1

2001 年 11 月前出厂的配备 PFC2 和 MSFC2 的 Sup II

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

2001 年 11 月前出厂的配备 PFC2 和 MSFC2 的 Sup II

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

运行 Cisco CatOS 的配备 PFC3 的 Sup 720

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    2     1000BaseX Supervisor      WS-SUP720-BASE      yes ok

Mod      Module-Name               Serial-Num

---   --------------------         -----------

3                                   SAD04350CUY

5                                   SAD072704PE

Mod    MAC-Address(es)                          Hw     Fw     Sw

---     -------------------------------------- ------ -------- ------------

3       00-01-97-55-0e-70 to 00-01-97-55-0e-9f  1.1   5.4(2) 8.1(1)

5       00-0c-ce-64-1c-4e to 00-0c-ce-64-1c-4f  2.1   7.7(1) 8.1(1)

00-0c-ce-64-1c-4c to 00-0c-ce-64-1c-4f

00-0a-42-d1-75-80 to 00-0a-42-d1-79-7f

Mod  Sub-Type                 Sub-Model    Sub-Serial  Sub-Hw    Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3  Inline Power Module      WS-F6K-VPWR                  1.0      0.0(0)

5  L3 Switching Engine III  WS-F6K-PFC3A   SAD072704UN   1.1

运行 Cisco IOS 软件的配备 PFC3 和 MSFC3 的 Sup 720

Router# show module

Mod     Ports      Card Type                                           Model             Serial No.

---       -----    --------------------------------------          ------------------     -----------

1          16       SFM-capable 16 port 1000mb GBIC                WS-X6516-GBIC         SAD050706EW

3          48       48 port 10/100 mb RJ45                         WS-X6348-RJ-45        SAD04350CUY

5           2       Supervisor Engine 720 (Active)                 WS-SUP720-BASE        SAD072905FS

Mod     MAC addresses                              Hw           Fw            Sw               Status

---    ----------------------------------        ------       ------------  ------------       -------

1      00d0.c0d4.7a7c to 00d0.c0d4.7a8b           2.0          6.1(3)         8.3(0.63)TET      Ok

3      0001.9755.0e70 to 0001.9755.0e9f           1.1          5.4(2)         8.3(0.63)TET      Ok

5      000c.ce64.2590 to 000c.ce64.2593           2.3          7.7(1)         12.2(17b)SXA      Ok

Mod     Sub-Module                 Model                     Serial       Hw       Status

---   ------------------------    ---------------          ----------     -------  -------

3      Inline Power Module         WS-F6K-PWR                               1.0       Ok

5      Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A            SAD0727054R      1.2       Ok

5      MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720               SAD0722004E      1.5       Ok

Mod Online Diag Status

--- -------------------

1 Pass

3 Pass

5 Pass

确定零件号码

根据前面部分描述的信息就可以确定与 Catalyst 交换机匹配的部件号。

注意：Supervisor和MSFC上安装的内存量应始终单独检查，因为这并不总是反映在不同的部件号中。

在 Supervisor 引擎 I 上：

- WS-X6K-SUP1-2GE:Supervisor 引擎 I，L2 Feature Card

- WS-X6K-SUP1A-2GE:Supervisor 引擎 I，L2 Feature Card

- WS-X6K-SUP1A-PFC:Supervisor 引擎 I，PFC

- WS-X6K-SUP1A-MSFC:Supervisor 引擎 I，PFC、MSFC

- WS-X6K-S1A-MSFC2:Supervisor 引擎 I，PFC，MSFC2

在 Supervisor 引擎 II 上：

- WS-X6K-S2-PFC2:Supervisor 引擎 II，PFC2

- WS-X6K-S2-MSFC2:Supervisor 引擎 II，PFC2，MSFC2

- WS-X6K-S2U-MSFC2:Supervisor 上有 256 MB DRAM 的 Supervisor 引擎 II，PFC2，256 MB DRAM MSFC2

在 Supervisor 720 上：

- WS- SUP720：Supervisor 引擎 720，集成矩阵，PFC3A，MSFC3

注意：在某些情况下，使用本文档中所示的命令时，可能不显示MSFC、MSFC2或MSFC3。如果在这些命令的输出中看不到 MSFC、MSFC2 或 MSFC3，但您确定 Supervisor 模块上存在路由引擎，请参阅从 Supervisor 引擎的 show module 命令恢复丢失的 MSFC 了解更多信息。

相关信息

- 了解混合模式 Catalyst 6000 交换机上的内部 MSFC 冗余

- 如何确定安装在 Catalyst 6500/6000 系列交换机上的 Supervisor 模块的种类

- 配置 Cisco Catalyst 6000 系列交换机冗余

- 配置 RPR 或 RPR+ Supervisor 引擎冗余

- Cisco Catalyst 6000 系列交换机配置指南

- Cisco Catalyst 6000 系列交换机命令参考

- Cisco Catalyst 6000 系列交换机概述

- Cisco Catalyst 6000 系列交换机安装指南

- 技术支持 - Cisco Systems