目录

简介

先决条件

要求

规则

分步过程

相关信息

简介

本文档介绍如何在Cisco Catalyst 6500/6000 LAN仿真(LANE)模块上恢复密码。本文档介绍以下模块：

- Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE（单模光纤[SMF]）模块(部件号：WS-X6101-OC12-SMF)

- Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE（多模光纤[MMF]）模块(部件号：WS-X6101-OC12-MMF)

先决条件

要求

在此步骤中，您需要直线电缆（而不是经典的完全交叉电缆）。

注意：Catalyst 6500/6000 LANE模块的密码恢复过程与最新软件修订版(本文档初始发布时是Cisco IOS®软件版本12.1(4)E2)中断。 有关详细的Bug信息，请参阅Cisco Bug ID CSCdt05579 (仅限注册客户)。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

分步过程

本文档介绍在装有Catalyst OS(CatOS)软件版本6.1(1b)的Catalyst 6500/6000 Supervisor引擎上以及在装有Cisco IOS软件版本12.0(5)XS1的Cisco ATM LANE模块上的密码恢复过程。

1. 将终端或PC连接到ATM LANE模块的控制台端口，并进行终端仿真。

使用以下终端设置：

9600 baud rate

No parity

8 data bits

1 stop bit

No flow control

2. 发出show version命令并记录配置寄存器的设置。

Cisco 1600系列路由器的口令恢复过程文档的口令恢复过程示例部分提供show version命令的输出。配置寄存器设置通常为0x2101或0x101。

3. 转到Catalyst 6500/6000的Supervisor引擎，并发出reset modnr命令。

4. 在通电后10秒内按Break键将模块放入ROM监控器(ROMmon)。

如果中断顺序不起作用，请参阅口令恢复过程中的标准break键序列组合，获取其他键组合。

5. 在rommon 1>提示符下发出confreg 0x2142 命令，从闪存启动，而不加载配置。

6. 在rommon 2>提示符处发出reset命令。

模块将重新启动，但会忽略保存的配置。

7. 当这些问题出现在屏幕上时，输入此处以粗体显示的回答：

1. 是否需要进入初始配置对话框？是

2. 是否要进入基本管理设置？否

3. 是否要查看当前接口设置？否

4. 输入主机名：主机名

5. Enter enable secret:新密码

6. 输入密码:密码

7. 键入虚拟终端密码密码

注意：在此处输入加密的新密码。

8. 配置SNMP网络管理?否

注：如果未指定使能加密口令，请键入no encryption。

9. 输入no，直到您获得一个菜单，在该菜单中可以选择保存配置。

10. 输入2以保存配置。

8. 在ATM>提示符下发出enable命令。

9. 输入您的新密码。

您处于启用模式，并看到ATM#提示符。

10. 发出copy start running命令，将NVRAM复制到内存中。

请不要发出 configure terminal 命令。

11. 发出write terminal命令或show running命令。

12. 发出configure terminal命令并进行更改。

当前的提示是 hostname(config)#。

13. 发出config-register 0x2102命令或您在步骤2中记录的值。

14. 按下 Ctrl-z 离开配置模式。

当前的提示 hostname#。

15. 发出write命令以提交更改。

16. 发出reload命令以使用新配置寄存器重新启动。

相关信息

- LAN 产品支持页

- LAN 交换技术支持页

- 技术支持 - Cisco Systems