目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

内存/闪存大小矩阵

相关信息

简介

本文档提供Catalyst交换机平台上可用的最小和最大内存矩阵。本文档仅引用支持可变内存选项的交换机。不讨论固定内存交换机。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

内存/闪存大小矩阵

矩阵中包括以下内存设备：

- DRAM/SDRAM — 用于执行CatOS或IOS系统映像的内存。

- NVRAM — 用于存储启动配置文件(nvram:)的内存。

- OnBoard闪存 — 用于保存系统映像以进行引导的内存(bootdisk:或 bootflash:或flash:)。

- Removable Flash — 可从通常包含系统映像的系统中移除的内存(slot0:或 disk0:或 disk1:）中。

Catalyst 交换机

DRAM

NVRAM

板载闪存

可移动闪存

Catalyst 8540

256MB

512KB

8/16MB

16/20/28/48MB

Catalyst 8510

64MB

128KB

8/16MB

16/20MB

Catalyst 6000/6500

管理引擎1 1

64MB

512KB

16MB

16/24/64MB

管理引擎1A 1

64/128MB

512KB

16MB

16/24/64MB

管理引擎2 2

128/256/512 MB

512KB

32MB

16/24/64MB

管理引擎2T

默认2GB，可升级到4GB

4MB

默认1GB

II型闪存，高达8GB

管理引擎2U 2

256/512MB

512KB

32MB

16/24/64MB

管理引擎720 4

默认512MB，可升级到1GB

2MB

64MB

闪存II型64/128/256MB，硬件支持512MB和1GB

管理引擎720-3B 4

默认512MB，可升级到1GB

2MB

64MB

闪存II型64/128/256MB，硬件支持512MB和1GB

管理引擎720-3BXL 4

默认1GB

2MB

64MB

闪存II型64/128/256MB，硬件支持512MB和1GB

管理引擎32

256MB/512MB，可升级至1GB

2MB

256MB

闪存II型64/128/256MB，硬件支持512MB和1GB

主管32 PISA

512MB/1GB

2 MB

512MB，可升级至1GB

闪存II型64/128/256/512MB和1GB

MSFC1

64/128MB

512KB

16MB

MSFC2

128/512MB

512KB

32MB

MSFC2A

1GB

256MB

MSFC3

512/1GB

2MB

64MB

Catalyst 5000/5500

主管I

4/20MB DRAM

128KB

4/8 MB

none

管理引擎II

16/32MB DRAM

256 KB

8/16MB

none

管理引擎IIG(WS-X5540)

32MB DRAM

512 KB

8 MB

none

管理引擎III

32/64MB DRAM

512 KB

8 MB

8/16/20MB

管理引擎IIIG(WS-X5550)

32MB DRAM

512 KB

8 MB

none

Catalyst 4000/4500

主管I

32/64MB SDRAM

512KB

12MB

none

管理引擎II

64/128MB SDRAM

512KB/1MB

12MB

none

管理引擎II Plus 5

256MB SDRAM

否。使用bootflash

32MB

闪存(64/128MB)

管理引擎II Plus 10-GE 5

256MB SDRAM，可升级至512MB

否。使用bootflash

64MB

闪存(64/128MB)

管理引擎III

256MB SDRAM

512KB

64MB

闪存(64/128MB)

IV主管

512MB SDRAM

512KB

64MB

闪存(64/128MB)

Supervisor V

512MB SDRAM

512KB

64MB

闪存(64/128MB)

管理引擎V-10GE 5

512MB SDRAM

否。使用bootflash

64MB

闪存(64/128MB)

管理引擎6-E^5

512MB SDRAM，可升级至1GB

否。使用bootflash

128MB

闪存(64/128MB)

管理引擎7E/7LE

2GB，可升级到4GB

1GB

1GB

2GB SD卡(SD-X45-2GB-E)

管理引擎8E

4GB

2GB

2GB

2GB SD卡(SD-X45-2GB-E)

1 Catalyst 6500/6000 Supervisor引擎1 - Catalyst 6500/6000的Supervisor 1上的DRAM无法升级。用于Catalyst 6500/6000的Supervisor 1A上的DRAM可从64 MB升级到128 MB。Supervisor 1默认情况下，2004年6月之后发货的DRAM为128 MB。

使用MSFC1（部件号WS-X6K-SUP1A-MSFC）升级Supervisor 1A上的DRAM需要先升级到MSFC2。提供包括MSFC2（部件号MEM-S1-128MB-UPG=）的升级套件。请参阅Catalyst 6500系列Supervisor引擎1A DRAM升级安装说明。

2 Catalyst 6500/6000 Supervisor引擎1和2 — Catalyst 6500/6000 Supervisor引擎1、1A和2的闪存卡具有最低ROMMON、软件版本和其他要求。请参阅Catalyst 6000系列闪存卡安装说明。

3 Catalyst 6500/6000 Supervisor引擎2 - Supervisor引擎型号WS-X6K-S2-PFC2、WS-X6K-S2-MSFC2和WS-X6K-S2U-MSFC2支持64 MB的闪存。

4 Catalyst 6500/6000 Supervisor引擎720 — 只有Supervisor引擎720有两个可移除的闪存卡插槽。标有disk0：的插槽仅支持闪存II型卡。标有disk1的插槽：支持Compact Flash II型卡或1-GB MicroDrive。您可以在这些插槽上连接不同类型的闪存卡。例如，可以在disk0上连接MEM-C6K-CPTFL128M:和MEM-C6K-CPTFL512M（在disk1：上）。

5 Catalyst 4500/4000 Supervisor引擎II Plus、II Plus 10-GE、V-10GE、6-E — 这些管理引擎使用板载闪存存储配置文件，并且不使用单独的NVRAM设备。

相关信息

- Catalyst 6500系列交换机管理引擎指南

- Catalyst 6000系列管理引擎2 ROMMON软件版本说明

- 工具和资源 — Cisco Systems

- 技术支持和文档 - Cisco Systems