目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

Catalyst 2900 平台

Catalyst 4000 平台

相关信息

简介

本文档旨在阐明各种 Catalyst 2900 和 Catalyst 4000 交换机的命名约定。表中提供的是产品名称、派生产品的平台、产品的各种相关详细信息、产品上使用的命令行界面 (CLI)、映像名称以及可用于特定交换机平台的软件配置和故障排除文档。

请参阅相应的产品链接，以了解这些表中特定产品的更多技术详情。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

Catalyst 2900 平台

2900 平台

平台名称

派生来源

详细信息

使用的 CLI

使用的映像

支持的配置/故障排除文档

Catalyst 2900 点击“Catalyst 2900用户指南”。

- WS-C2901

- WS-C2902

Catalyst 5000

- 5002 机箱

- 具有 2100BaseTX 上行链路的管理引擎 I

- 12 个 10/100BaseTX (2901) 或 12 个 100BaseFX 多模光纤 (MMF) (2902) 交换机端口

Catalyst OS (CatOS)

使用 cat5000-sup 映像

所有 Catalyst 5000 系列配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 2926

- WS-C2926T

- WS-C2926F

Catalyst 5000

- 5002 机箱

- 具有 2 个 100BaseTX (2926T) 或 100BaseFX MMF (2926F) 上行链路的管理引擎 II

- 24 个 10/100BaseTX 交换机端口

CatOS

使用 cat5000-sup 映像

所有 Catalyst 5000 系列配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 2926

- WS-C2926GS

- WS-C2926GL

Catalyst 5000

- 5002 机箱

- Supervisor Engine的III/NetFlow功能卡（NFFC），带有两个固定的1000BaseSX (2926GS)或1000BaseLX/LH (2926GL)上行链路。

- 24 个 10/100BaseTX 交换机端口

CatOS

使用 cat5000-sup3 映像

所有 Catalyst 5000 系列配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 2948G

- WS-C2948G

Catalyst 4000

- 管理引擎 I

- 48 个 10/100BaseTX 交换机端口 + 2 个 1000BaseX 千兆接口转换器 (GBIC) 交换机端口

CatOS

使用 cat4000 映像

所有 Catalyst 4000 系列配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 2980G

- WS-C2980G

Catalyst 4000

- 管理引擎 I

- 80 个 10/100BaseTX 交换机端口 + 2 个 1000BaseX GBIC 交换机端口

CatOS

使用 cat4000 映像

所有 Catalyst 4000 系列配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 2980G-A

- WS-C2980G-A

Catalyst 4000

- 管理引擎 I（具有低成本的专用集成电路 [ASIC]）

- 80 个 10/100BaseTX 交换机端口 + 2 个 1000BaseX GBIC 交换机端口

CatOS

使用 cat4000 映像

所有 Catalyst 4000 系列配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 2948G-L3

- WS-C2948G-L3

- WS-C2948GL3-DC

Catalyst 8540

- 48 个 10/100BaseTX 以太网处理器接口 (EPIF) + 2 个 1000BaseX GBIC 千兆处理器接口 (XPIF) 第 3 层交换接口

Cisco IOS®软件

使用 cat2948g-in-mz 映像

所有 Catalyst 2948G-L3 和 4908G-L3 系列配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 2900 XL

- WS-C2912-XL

- WS-C2924C-XL

- WS-C2924-XL

- WS-C2912MF-XL

- WS-C2924M-XL

- WS-C2924M-XL-EM-DC

不适用

支持多种媒体类型的非模块化配置交换机（部分交换机支持通过扩展模块增加端口。）

思科 IOS 软件（仅第 2 层）

使用 c2900XL 映像

所有 Catalyst 2900 XL/3500 XL 系列配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 2900 长距离以太网 (LRE) XL

- WS-C2912-LRE-XL

- WS-C2924-LRE-XL

Catalyst 2900XL

- 4 个非模块化自感 10/100 端口

- 12 个或 24 个 LRE 端口

思科 IOS 软件（仅第 2 层）

使用特殊 c2900XL 映像

所有 Catalyst 2900 XL/3500 XL 系列配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 2940

- 2940-8TT-S

- 2940-8TF-S

不适用

- 8 个 10/100 端口非模块化配置交换机

- 1个10/100/1000端口(TT-S)或1个100Base-FX端口，以及1个小型可插入(SFP)端口(TF-S)。

思科 IOS 软件（仅第 2 层）

使用 c2940 映像

Catalyst 2940的说明文件，大多数Catalyst 2950的说明文件和大多Catalyst 2900XL/3500XL系列配置/故障排除文档都可以使用。

Catalyst 2950

- WS-C2950-12

- WS-C2950-24

- WS-C2950C-24

- WS-C2950T-24

- WS-C2950G-12-EI

- WS-C2950G-24-EI

- WS-C2950G-24-EI-DC

- WS-C2950G-48-EI

- WS-C2950SX-24

- WS-C2950SX-48-SI

- WS-C2950T-48-SI

Catalyst 2955

- WS-C2955T-12

- WS-C2955C-12

- WS-C2955S-12

不适用

12 个、24 个或 48 个 10/100 端口非模块化配置交换机，支持多种可用的媒体端口

思科 IOS 软件（仅第 2 层）

分别使用 c2950 或 c2955 映像。Catalyst 2950 交换机可识别增强型映像 (EI) 或标准映像 (SI)，具体取决于型号。Catalyst 2955 交换机仅运行 EI。

Catalyst 2950 文档和大多数 Catalyst 2900 XL/3500 XL 系列配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 2950

- WS-C2950ST-8 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE 997 (DC)

Catalyst 2950

- 8 个或 24 个 LRE 端口

- 2 个 10/100/1000 端口和 2 个 SFP 模块插槽

思科 IOS 软件（仅第 2 层）

使用 c2950lre 映像

Catalyst 2950 配置/故障排除文档可使用。

Catalyst 2970

- WS-C2970G-24T

- WS-C2970G-24TS

不适用

- 24 个 10/100/1000 端口 (24-T)

- 24 个 10/100/1000 端口，带有 4 个 SFP (24-TS)

思科 IOS 软件（仅第 2 层）

使用 c2970 映像

可以使用Catalyst 2970说明文件、多数Catalyst 2940/2950说明文件和Catalyst 2900 XL/3500 XL系列配置/故障排除文档。

Catalyst 4000 平台

4000 平台

平台名称

派生来源

详细信息

使用的 CLI

使用的映像

支持的配置/故障排除文档

Catalyst 4000

- WS-C4003 3 插槽 Catalyst 4000 机箱

不适用

仅支持管理引擎 I (WS-X4012)

CatOS

使用 cat4000 映像、cat4000.x-y-z 映像或 cat4000-k8.x.y.z 映像（对于 CiscoView 映像，使用 cat4000-cv）

几乎所有 CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) 配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 4000

- WS-C4006 6 插槽 Catalyst 4000 机箱

不适用

支持管理引擎 II (WS-X4013)

- 仅在管理引擎 II 上运行的 CatOS

使用 CatOS 映像：cat4000.x-y-z 或 cat4000-k8.x.y.z（对于 CiscoView 映像，使用 cat4000-cv）

几乎所有 CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) 配置/故障排除文档均可使用。

支持管理引擎 II-Plus (WS-4013+)、管理引擎 III (WS-X4014)、管理引擎 IV (WS-X4515) 和管理引擎 V (WS-X4516)

- 仅在管理引擎 II-Plus、管理引擎 III、管理引擎 IV 和管理引擎 V 上运行的思科 IOS 软件

使用思科 IOS 映像：cat4000-is-mz 或 cat4000-i9s-mz（基本第 3 层功能集）或 cat4000-i5s（增强型第 3 层功能集）cat4500，视软件版本和管理引擎而定

几乎所有思科 IOS (Catalyst 4000/6000) 配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 4500

- WS-C4503，3 插槽 Catalyst 4500 机箱

不适用

支持管理引擎 II (WS-X4013)

- 仅在管理引擎 II 上运行的 CatOS

使用 CatOS 映像：cat4000.x-y-z 或 cat4000-k8.x.y.z（对于 CiscoView 映像，使用 cat4000-cv）

几乎所有 CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) 配置/故障排除文档均可使用。

支持管理引擎 II-Plus (WS-4013+)、管理引擎 II-Plus-10GE (WS-X4013+10GE)、管理引擎 II-Plus-TS (WS-X4013+TS)、管理引擎 III (WS-X4014)、管理引擎 IV (WS-X4515)、管理引擎 V (WS-X4516) 和管理引擎 V-10GE (WS-X4516-10GE)

- 仅在管理引擎 II-Plus、管理引擎II-Plus-10GE、管理引擎 II-Plus-TS、管理引擎 III、管理引擎 IV、管理引擎 V 和管理引擎 V-10GE 上运行的思科 IOS 软件

使用思科 IOS 映像：cat4000-is-mz 或 cat4000-i9s-mz（基本第 3 层功能集）或 cat4000-i5s（增强型第 3 层功能集）cat4500，视软件版本和管理引擎而定

几乎所有思科 IOS (Catalyst 4000/6000) 配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 4500

- WS-C4506 6 插槽 Catalyst 4500 机箱

不适用

支持管理引擎 II (WS-X4013)

- 仅在管理引擎 II 上运行的 CatOS

使用 CatOS 映像：cat4000.x-y-z 或 cat4000-k8.x.y.z（对于 CiscoView 映像，使用 cat4000-cv）

几乎所有 CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) 配置/故障排除文档均可使用。

支持管理引擎 II-Plus (WS-4013+)管理引擎 II-Plus-10GE (WS-X4013+10GE)、管理引擎 III (WS-X4014)、管理引擎 IV (WS-X4515)、管理引擎 V (WS-X4516) 和管理引擎 V-10GE (WS-X4516-10GE)

- 仅在管理引擎 II-Plus、管理引擎 II-Plus-10GE、管理引擎 III、管理引擎 IV、管理引擎 V 和管理引擎 V-10GE 上运行的思科 IOS 软件

使用思科 IOS 映像：cat4000-is-mz 或 cat4000-i9s-mz（基本第 3 层功能集）或 cat4000-i5s（增强型第 3 层功能集）cat4500，视软件版本和管理引擎而定

几乎所有思科 IOS (Catalyst 4000/6000) 配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 4500

- WS-4507R 7 插槽 Catalyst 4500 机箱

不适用

支持管理引擎 II-Plus (WS-4013+)、管理引擎 II-Plus-10GE (WS-X4013+10GE)、管理引擎 IV (WS-X4515)、管理引擎 V (WS-X4516) 和具有管理引擎冗余的管理引擎 V-10GE (WS-X4516-10GE)

- 仅在管理引擎 II-Plus、管理引擎 II-Plus-10GE 和管理引擎 V-10GE 上运行的思科 IOS 软件

使用思科 IOS 映像：cat4000-is-mz、cat4000-i9s-mz（基本第 3 层功能集）或 cat4000-i5s（增强型第 3 层功能集）和 cat4500，视软件版本和管理引擎而定

几乎所有思科 IOS (Catalyst 4000/6000) 配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 4500

- WS-4510R 10 插槽 Catalyst 4500 机箱

不适用

支持管理引擎 V (WS-X4516) 和具有管理引擎冗余管理引擎 V-10GE (WS-X4516-10GE)

- 仅在管理引擎 V 和管理引擎 V-10GE 上运行的思科 IOS 软件

使用思科 IOS 映像：cat4000-is-mz、cat4000-i9s-mz（基本第 3 层功能集）或 cat4000-i5s（增强型第 3 层功能集）和 cat4500，视软件版本和管理引擎而定

几乎所有思科 IOS (Catalyst 4000/6000) 配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 4912G

- WS-C4912G

Catalyst 4000

管理引擎 I + 12 个 1000BaseX GBIC 交换机端口

CatOS

使用 cat4000 映像

几乎所有 CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) 配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 4908G-L3

- WS-C4908G-L3

Catalyst 8540

- 8 个 1000BaseX GBIC (XPIF) 第 3 层交换接口

Cisco IOS 软件

使用 cat2948g-in-mz 映像

所有 Catalyst 2948G-L3 和 4908G-L3 系列配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 4840G

- WS-C4840G

Catalyst 2948G-L3 + 6000 多层交换机功能卡 (MSFC)

- 40 个 10/100BaseTX + 2 个 1000BaseX GBIC 第 3 层交换接口，用于服务器负载均衡 (SLB)

Cisco IOS 软件

使用 cat4840g-i-mz 映像

所有 Catalyst 2948G-L3 和 4908G-L3 系列配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 4900

- WS-C4948

- WS-C4948-10GE

Catalyst 4500

- 48 个 10/100/1000BASE-T，带有 4 个备用 1000BASE-X SFP 光纤

- 48 个 10/100/1000BASE-T，带有 2 个 10 千兆以太网（X2 光纤）

Cisco IOS 软件

使用 cat4500 映像

几乎所有思科 IOS (Catalyst 4000/6000) 配置/故障排除文档均可使用。

Catalyst 4000 第 3 层服务模块

- WS-X4232-L3

Catalyst 8540

- 交换机矩阵与 Catalyst 2948G-L3/4908G-L3 相同

- 2 个内部 1000BaseSX 千兆以太网 (XPIF) 第 3 层交换接口，连接至 2 个内部 1000BaseSX 第 2 层交换机端口

- 2 个外部 1000BaseX GBIC (XPIF) 第 3 层交换接口

- 32 个 10/100BaseTX 交换机端口

- 思科 IOS 软件（4 千兆接口）

- CatOS（2 个内部 1000BaseX 端口 + 32 个 10/100 端口）

- 使用 cat4232-in-mz 映像

- 使用 cat4000 映像

这个配置和所有其他的第三层模块的配置都相同，其故障排除和Catalyst 2948G-L3交换机的故障排除方法相同。

注意：Catalyst 4500系列管理引擎I和II只能运行Catalyst OS软件，无法转换为使用Cisco IOS软件运行。

注意：Catalyst 4500系列管理引擎II+、II+10GE、II+TS、III、IV、V和V-10GE只能使用Cisco IOS软件运行，不能转换为使用Catalyst OS软件运行。

相关信息

- 产品和服务 - 思科交换机

- LAN 产品支持页

- LAN 交换技术支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems