目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

相关产品

规则

配置

网络图

配置

交换机(mix_stack)配置

验证

相关信息

简介

LAN环境中的每台路由器始终可以看到组播控制平面流量。末节IP组播用于减少和最小化接入层LAN上看到的不必要组播流量，并节省介质带宽以将组播流量转发到上游分布层/核心层。

在Catalyst 3750和3560系列交换机中，PIM末节组播功能支持分布层和接入层之间的组播路由。它支持两种PIM接口：上行链路PIM接口和PIM被动接口。特别是，配置了PIM被动模式的路由接口不传递/转发PIM控制平面流量；它只传递/转发IGMP流量。

先决条件

要求

尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- PIM末节路由器不在分布路由器之间路由中转流量。此行为由单播(EIGRP)末节路由实施。需要正确的单播末节路由配置来协助此PIM末节路由器行为。PIM末节功能不会阻止路由器管理员配置RIP、静态路由或PIM RP来绕过此限制。

- 第2层访问域中仅允许直连组播(IGMP)接收器和源。访问域不支持PIM协议。

- 不支持冗余PIM末节路由器拓扑。

使用的组件

本文档中的信息基于 Catalyst 3750 交换机中的输出。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

相关产品

此配置还可用于以下交换机类型：

- Catalyst 3750 和 3560 系列交换机

Cisco Catalyst 3750和3560交换机支持PIM末节组播路由代码版本12.2(37)SE及更高版本。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

上行链路上使用PIM SSM与上游路由器通信。用户可以使用任何其他PIM模式（例如，密集或稀疏）。

有关3750系列交换机上组播路由配置的详细信息，请参阅配置IP组播路由。

注意：使用命令查找工具(仅限注册客户)可获取有关本节中使用的命令的详细信息。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

本文档使用以下配置：

完成以下步骤以配置PIM末节路由：

1. 发出以下命令以在交换机或交换机堆叠上全局启用组播路由：

mix_stack(config)#ip multicast-routing distributed

2. 发出以下命令以定义IP组播地址的SSM范围和默认组范围：

mix_stack(config)#ip pim ssm default

3. 发出以下命令以在上行链路上启用PIM SSM:

mix_stack(config)#interface GigabitEthernet3/0/25

!--- By default switch configures the Layer 2 parameters. So in order to configure the Layer 3 parameter, use the next command.

mix_stack(config-if)#no switchport

mix_stack(config-if)#ip pim sparse-dense-mode

4. 发出以下命令以在VLAN接口上启用PIM末节路由：

mix_stack(config)#interface vlan100

mix_stack(config-if)#ip pim passive

交换机(mix_stack)配置

mix_stack#show run

Building configuration...

Current configuration : 7810 bytes

!

version 12.2

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname mix_stack

!

!

switch 2 provision ws-c3750e-24pd

switch 3 provision ws-c3750g-24ts

switch 5 provision ws-c3750-24fs

switch 9 provision ws-c3750e-24pd

!

ip routing

!

!

ip multicast-routing distributed

!

!--- Output suppressed.

!

!

vlan 100

!

!

interface GigabitEthernet2/0/1

switchport access vlan 100

no keepalive

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet2/0/2

switchport access vlan 100

no keepalive

spanning-tree portfast

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

interface GigabitEthernet3/0/25

no switchport

ip address 3.1.1.2 255.255.255.248

ip pim sparse-dense-mode

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

interface GigabitEthernet9/0/24

no switchport

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ip pim passive

no keepalive

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

interface Vlan1

no ip address

!

interface Vlan100

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

ip pim passive

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

ip pim ssm default

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

control-plane

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

speed 115200

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

end

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

发出show ip pim interface命令以显示为每个接口启用的PIM末节。

mix_stack#show ip pim interface

Address    Interface               Ver/    Nbr     Query   DR     DR

Mode    Count   Intvl   Prior

3.1.1.2    GigabitEthernet3/0/25   v2/SD   1       30      1      3.1.1.2

100.1.1.1  Vlan100                 v2/P    0       30      1      100.1.1.1

10.1.1.1   GigabitEthernet9/0/24   v2/P    0       30      1      10.1.1.1

发出show ip igmp groups detail以显示已加入特定组播源/组的感兴趣的客户端。

mix_stack#show ip igmp groups 232.0.0.9 det

Flags: L - Local, U - User, SG - Static Group, VG - Virtual Group,

SS - Static Source, VS - Virtual Source,

Ac - Group accounted towards access control limit

Interface: GigabitEthernet9/0/24

Group: 232.0.0.9

Flags: SSM

Uptime: 00:00:10

Group mode: INCLUDE

Last reporter: 10.1.1.2

CSR Grp Exp: 00:02:57

Group source list: (C - Cisco Src Report, U - URD, R - Remote, S - Static,

V - Virtual, M - SSM Mapping, L - Local,

Ac - Channel accounted towards access control limit)

Source Address Uptime v3 Exp CSR Exp Fwd Flags

200.1.1.3 00:00:10 stopped 00:02:57 Yes CM

Interface: Vlan100

Group: 232.0.0.9

Flags: SSM

Uptime: 01:42:08

Group mode: INCLUDE

Last reporter: 100.1.1.3

CSR Grp Exp: 00:02:00

Group source list: (C - Cisco Src Report, U - URD, R - Remote, S - Static,

V - Virtual, M - SSM Mapping, L - Local,

Ac - Channel accounted towards access control limit)

Source Address Uptime v3 Exp CSR Exp Fwd Flags

200.1.1.3 01:42:12 stopped 00:02:00 Yes CM

mix_stack#

发出show ip mroute，以验证组播流是否从源转发到感兴趣的客户端。

mix_stack#show ip mroute 232.0.0.9

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(200.1.1.3, 232.0.0.9), 01:44:23/00:02:52, flags: sTI

Incoming interface: GigabitEthernet3/0/25, RPF nbr 3.1.1.1

Outgoing interface list:

GigabitEthernet9/0/24, Forward/Sparse-Dense, 00:02:24/00:02:50

Vlan100, Forward/Sparse-Dense, 01:44:23/00:02:52

相关信息

- Cisco Catalyst 3750 系列交换机 - 支持文档

- 交换机产品支持

- LAN 交换技术支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems