目录

简介

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍如何为Cisco 2520系列Connected Grid交换机(CGS2520)执行出厂重置和密码恢复。

作者：Mehar Swarup和Sumedha Phatak，Cisco TAC工程师。

问题

当交换机上丢失密码或客户希望出厂重置交换机时，此程序适用。

解决方案

按照以下步骤在CGS2520上重置出厂配置：

1.从交换机上拔下并插上电源线。

2.等待闪存初始化消息显示如下：

...已完成初始化闪存。

系统已中断，或在文件系统初始化期间遇到错误。以下命令将初始化闪存文件系统，并完成操作系统软件的加载：

flash_init

boot

3.闪存初始化3-5秒后，按交换机上的快速设置引脚。您现在将看到“switch：”提示符。

交换机：

4.使用这些命令备份已存在的配置。

交换机：flash_init

交换机：dir flash:

交换机：rename flash:config.text flash:config-backup.text

交换机：重命名闪存：vlan.dat闪存：vlan-backup.dat

5.使用这些命令删除已存在的配置。

交换机：del flash:config.text

交换机：del flash:vlan.dat

boot

- 在您发出引导后，交换机现在将加载到默认模式并提示进行初始配置。

- 如果希望跳过初始配置以在以后在PC上按ctrl+c进行配置。

如果只想恢复口令，请使用boot选项，而不是flash_init选项，如图所示：

- boot flash:<system image>

- copy config.bak running-config

在此处更改密码

- copy running-config startup-config

相关信息

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136

- 技术支持和文档 - Cisco Systems