目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

解决方案

相关信息

简介

通过MS Internet Explore(IE)运行两个软件管理应用程序的PC需要更改浏览器上的Java设置，以允许两个应用程序都运行而不出现任何问题。否则，Fabric Manager将运行，CiscoWorks将不运行。这是由于思科的存储应用程序Fabric Manager支持Java小程序JVM 1.4.0，而CiscoWorks使用Java JVM 1.3.0。

要使两个应用程序在同一台计算机上运行，需要取消选中标有Use Java 2 v1.4.1_02 for applet的框;这需要重新启动。重新启动PC后，两个应用程序在同一浏览器上正常运行。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档使用以下硬件和软件版本：

- 运行Windows并使用IE作为浏览器的PC

- 交换矩阵管理器

- CiscoWorks2000

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

解决方案

完成以下步骤以调整IE浏览器设置：

1. 打开IE。

2. 选择工具 > Internet 选项。

3. 在“Internet选项”下，选择“高级”选项卡。

4. 向下滚动列表。

5. 在“Java(Sun)”标题下，取消选中“Use Java 2 v1.4.1_02 for applet”框。

6. 重启PC。

相关信息

- MDS 9000系列多层交换机产品支持

- 技术支持 - Cisco Systems